B=5 T, E=5 MV/m, ρ_{He}=1 10^{-4} g/cm^3

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1