10^{- 6} 10^{- 5} 10^{- 4} 10^{- 3} 10^{- 2} 10^{- 1} sin^2 2q_{13}

Sensitivity to sin^2 2q_{13} for NuFact- II

3000 km

8100 km

10^{- 6}10^{- 5}10^{- 4}10^{- 3}10^{- 2}10^{- 1} sin^2 2q_{13}

Sensitivity to sin^2 2q_{13} for NuFact- II