1

10

10^2

10^3

10^4

75 80 85 90 95 100 105

μ^- beam π^- beam

50 52 54

μ^+ beam

e^+ momentum (MeV/c) 0

10 3

e^- momentum (MeV/c) events per 0.25 MeV/c

2/2001

run2000: μe conversion on gold

SINDRUM II

measurements

simulations open circles: full circles:

π beam μ beams

continuous lines:

allowed νν^− modes – μ^-Au 5 e^-νν^−Au – μ^+ 5 e^+νν^− histogram:

μe conversion at B=10^{-11} – μ^-Au 5 e^-Au