HstSpillTime Entries 567 Mean 0.07562 RMS 0.03464

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0 5 10 15 20 25 30 35 Entries 622

Spill length