-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 1126566 Mean 661.4 RMS 3511 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 1126566 Mean -8.217 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 3.958e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 1126566 Mean 1.907e+04 RMS 8.533 Underflow 1.087e+06 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 1126566 Mean 697.3 RMS 3535 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 1126566 Mean 21.81 RMS 1.28 Underflow 0 Overflow 4.023e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 1126566 Mean 1.923e+04 RMS 10.13 Underflow 1.087e+06 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 1126566 Mean 706.6 RMS 3595 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 1126566 Mean 1.697 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 4.171e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 1126566 Mean 1.904e+04 RMS 14.04 Underflow 1.085e+06 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 1126566 Mean 724.1 RMS 3604 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 1126566 Mean 17.68 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 4.171e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 1126566 Mean 1.911e+04 RMS 12.2 Underflow 1.085e+06 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 1126566 Mean 707.1 RMS 3641 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 1126566 Mean -5.645 RMS 1.283 Underflow 0 Overflow 4.171e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 1126566 Mean 1.932e+04 RMS 15.52 Underflow 1.085e+06 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 1126566 Mean 708.1 RMS 3618 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510 610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 1126566 Mean -1.256 RMS 0.7745 Underflow 0 Overflow 4.171e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 1126566 Mean 1.916e+04 RMS 16.58 Underflow 1.085e+06 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 1126566 Mean 761.8 RMS 3721 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 1126566 Mean 6.623 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 4.478e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 1126566 Mean 1.911e+04 RMS 8.352 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 1126566 Mean 771.2 RMS 3710 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 1126566 Mean 18.97 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 4.491e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 1126566 Mean 1.909e+04 RMS 5.993 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 1126566 Mean 756.6 RMS 3739 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 1126566 Mean -6.961 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 4.513e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 1126566 Mean 1.907e+04 RMS 7.346 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 1126566 Mean 753.6 RMS 3736 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 1126566 Mean -9.133 RMS 1.288 Underflow 0 Overflow 4.509e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 1126566 Mean 1.905e+04 RMS 7.785 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 1126566 Mean 747.2 RMS 3730 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 1126566 Mean -10.58 RMS 1.286 Underflow 0 Overflow 4.464e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 1126566 Mean 1.911e+04 RMS 7.697 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 1126566 Mean 754.3 RMS 3737 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 1126566 Mean -4.384 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 4.462e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 1126566 Mean 1.916e+04 RMS 7.959 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 1126566 Mean 752.7 RMS 3653 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 1126566 Mean 29.29 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 4.253e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 1126566 Mean 1.92e+04 RMS 7.207 Underflow 1.084e+06 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 1126566 Mean 719.5 RMS 3637 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 1126566 Mean -0.8703 RMS 0.7502 Underflow 0 Overflow 4.255e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 1126566 Mean 1.908e+04 RMS 7.249 Underflow 1.084e+06 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 1126566 Mean 732.6 RMS 3640 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 1126566 Mean 11.41 RMS 1.323 Underflow 18 Overflow 4.255e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 1126566 Mean 1.911e+04 RMS 7.389 Underflow 1.084e+06 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 1126566 Mean 721.3 RMS 3634 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 1126566 Mean 1.108 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 4.257e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 1126566 Mean 1.906e+04 RMS 7.386 Underflow 1.084e+06 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 1126566 Mean 719.9 RMS 3668 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 1126566 Mean -6.796 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 4.253e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 1126566 Mean 1.924e+04 RMS 8.27 Underflow 1.084e+06 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 1126566 Mean 711.4 RMS 3622 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 1126566 Mean -1.662 RMS 2.088 Underflow 0 Overflow 4.203e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 1126566 Mean 1.911e+04 RMS 7.697 Underflow 1.085e+06 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 1126566 Mean 748.2 RMS 3746 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 1126566 Mean -11.31 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 4.448e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 10

210

310

410

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 1126566 Mean 1.923e+04 RMS 4.085 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 1126566 Mean 762.8 RMS 3703 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 1126566 Mean 12.16 RMS 1.349 Underflow 0 Overflow 4.448e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 10

210

310

410

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 1126566 Mean 1.903e+04 RMS 4.052 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 1126566 Mean 748.9 RMS 3721 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 1126566 Mean -5.497 RMS 1.272 Underflow 0 Overflow 4.448e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 1126566 Mean 1.91e+04 RMS 3.999 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 1126566 Mean 745.9 RMS 3718 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 1126566 Mean -7.854 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 4.448e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 1126566 Mean 1.908e+04 RMS 3.966 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 1126566 Mean 736 RMS 3727 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 1126566 Mean -19.62 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 4.448e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 1126566 Mean 1.912e+04 RMS 4.048 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 1126566 Mean 755.9 RMS 3735 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510 610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 1126566 Mean -1.291 RMS 0.6744 Underflow 0 Overflow 4.448e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 1126566 Mean 1.918e+04 RMS 3.951 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 1126566 Mean 787.8 RMS 3813 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 1126566 Mean -7.003 RMS 1.322 Underflow 0 Overflow 4.693e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 1126566 Mean 1.908e+04 RMS 9.463 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 1126566 Mean 778.8 RMS 3806 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 1126566 Mean -14.49 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 4.702e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 1126566 Mean 1.904e+04 RMS 10.47 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 1126566 Mean 794.4 RMS 3811 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 1126566 Mean -1.039 RMS 0.6625 Underflow 72 Overflow 4.703e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 1126566 Mean 1.905e+04 RMS 8.382 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 1126566 Mean 784.6 RMS 3798 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 1126566 Mean -6.243 RMS 1.301 Underflow 144 Overflow 4.73e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 1126566 Mean 1.903e+04 RMS 7.369 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 1126566 Mean 803.1 RMS 3789 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 1126566 Mean 14.57 RMS 1.297 Underflow 0 Overflow 4.685e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 1126566 Mean 1.902e+04 RMS 9.636 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 1126566 Mean 806.1 RMS 3804 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 1126566 Mean 13.97 RMS 1.409 Underflow 0 Overflow 4.685e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 1126566 Mean 1.908e+04 RMS 11.52 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 1126566 Mean 861.3 RMS 3969 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 1126566 Mean 0.534 RMS 1.248 Underflow 0 Overflow 5.06e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 1126566 Mean 1.917e+04 RMS 8.386 Underflow 1.076e+06 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 1126566 Mean 853.3 RMS 3943 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 1126566 Mean -1.608 RMS 0.9253 Underflow 0 Overflow 5.06e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 1126566 Mean 1.904e+04 RMS 7.8 Underflow 1.076e+06 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 1126566 Mean 860.7 RMS 3959 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 1126566 Mean 5.042 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 5.056e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 1126566 Mean 1.919e+04 RMS 5.29 Underflow 1.076e+06 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 1126566 Mean 836.1 RMS 3957 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 1126566 Mean -19.47 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 5.049e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 1126566 Mean 1.915e+04 RMS 7.609 Underflow 1.076e+06 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 410

510

610

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 1126566 Mean 838.1 RMS 3939 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 1126566 Mean -11.46 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 5.008e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 1126566 Mean 1.91e+04 RMS 4.986 Underflow 1.076e+06 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 1126566 Mean 858.6 RMS 3956 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 1126566 Mean 6.562 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 5.027e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 1126566 Mean 1.922e+04 RMS 4.771 Underflow 1.077e+06 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 1126566 Mean 731.7 RMS 3675 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 1126566 Mean -2.452 RMS 1.211 Underflow 0 Overflow 4.327e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 1126566 Mean 1.913e+04 RMS 4.742 Underflow 1.083e+06 Overflow 1

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 1126566 Mean 710.3 RMS 3679 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 1126566 Mean -26.74 RMS 1.307 Underflow 0 Overflow 4.412e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 1126566 Mean 1.91e+04 RMS 5.263 Underflow 1.083e+06 Overflow 1

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 1126566 Mean 772.1 RMS 3722 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 1126566 Mean 20.24 RMS 1.366 Underflow 324 Overflow 4.419e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 1126566 Mean 1.92e+04 RMS 7.294 Underflow 1.082e+06 Overflow 1

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 1126566 Mean 754.8 RMS 3736 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 1126566 Mean -2.999 RMS 1.267 Underflow 0 Overflow 4.451e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 1126566 Mean 1.918e+04 RMS 8.172 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 1126566 Mean 759.7 RMS 3716 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 1126566 Mean 6.565 RMS 1.267 Underflow 0 Overflow 4.446e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 1126566 Mean 1.91e+04 RMS 8.885 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 1126566 Mean 748.2 RMS 3691 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 1126566 Mean 0.2492 RMS 1.241 Underflow 0 Overflow 4.443e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 1126566 Mean 1.897e+04 RMS 9.668 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 1126566 Mean 773.6 RMS 3728 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 1126566 Mean 14.9 RMS 1.303 Underflow 18 Overflow 4.48e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 1126566 Mean 1.909e+04 RMS 5.373 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 1126566 Mean 760.7 RMS 3736 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 1126566 Mean 0.3753 RMS 1.223 Underflow 0 Overflow 4.48e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 1126566 Mean 1.912e+04 RMS 5.294 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 1126566 Mean 739.2 RMS 3728 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 1126566 Mean -19.46 RMS 1.329 Underflow 0 Overflow 4.48e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 1126566 Mean 1.906e+04 RMS 5.313 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 1126566 Mean 756.2 RMS 3733 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 1126566 Mean -3.516 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 4.481e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 1126566 Mean 1.91e+04 RMS 5.564 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 1126566 Mean 760.3 RMS 3742 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 1126566 Mean -1.097 RMS 0.5414 Underflow 18 Overflow 4.48e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 1126566 Mean 1.915e+04 RMS 5.383 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 1126566 Mean 755.1 RMS 3735 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 1126566 Mean -4.893 RMS 1.299 Underflow 18 Overflow 4.48e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 1126566 Mean 1.911e+04 RMS 5.325 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 1126566 Mean 768.9 RMS 3719 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 1126566 Mean 15.35 RMS 1.284 Underflow 0 Overflow 4.442e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 1126566 Mean 1.912e+04 RMS 4.766 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 1126566 Mean 773.5 RMS 3745 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 1126566 Mean 11.8 RMS 1.329 Underflow 0 Overflow 4.482e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 1126566 Mean 1.919e+04 RMS 5.127 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 1126566 Mean 748.8 RMS 3729 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 1126566 Mean -11.8 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 4.5e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 1126566 Mean 1.903e+04 RMS 6.194 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 1126566 Mean 769.8 RMS 3748 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 1126566 Mean 4.072 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 4.522e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 1126566 Mean 1.912e+04 RMS 6.948 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 1126566 Mean 757.3 RMS 3765 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 1126566 Mean -13.62 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 4.532e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 1126566 Mean 1.915e+04 RMS 9.431 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 1126566 Mean 775.6 RMS 3740 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 1126566 Mean 9.833 RMS 1.295 Underflow 0 Overflow 4.534e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 1126566 Mean 1.904e+04 RMS 8.08 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 1126566 Mean 753 RMS 3758 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 1126566 Mean -19.44 RMS 1.389 Underflow 0 Overflow 4.567e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 1126566 Mean 1.904e+04 RMS 5.704 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 1126566 Mean 758.2 RMS 3773 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 1126566 Mean -17.2 RMS 1.288 Underflow 0 Overflow 4.567e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 1126566 Mean 1.911e+04 RMS 6.294 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 1126566 Mean 768.2 RMS 3765 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 1126566 Mean -5.109 RMS 1.29 Underflow 0 Overflow 4.572e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 1126566 Mean 1.91e+04 RMS 5.219 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 1126566 Mean 787.6 RMS 3776 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 1126566 Mean 10.37 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 4.59e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 1126566 Mean 1.913e+04 RMS 6.25 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 1126566 Mean 766.5 RMS 3749 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510 610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 1126566 Mean -1.318 RMS 0.7948 Underflow 0 Overflow 4.538e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 1126566 Mean 1.907e+04 RMS 6.108 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 1126566 Mean 773.5 RMS 3754 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 1126566 Mean 4.558 RMS 1.522 Underflow 0 Overflow 4.536e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 1126566 Mean 1.91e+04 RMS 6.639 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 1126566 Mean 784.7 RMS 3751 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 1126566 Mean 14.45 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 4.612e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 1126566 Mean 1.907e+04 RMS 4.847 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 1126566 Mean 775.1 RMS 3748 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 1126566 Mean 3.681 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 4.639e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 1126566 Mean 1.901e+04 RMS 4.713 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 1126566 Mean 797.4 RMS 3814 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 1126566 Mean 5.239 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 4.669e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 1126566 Mean 1.916e+04 RMS 7.862 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 1126566 Mean 806 RMS 3822 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 1126566 Mean 10.3 RMS 1.292 Underflow 0 Overflow 4.693e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 1126566 Mean 1.917e+04 RMS 8.403 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 1126566 Mean 813.2 RMS 3828 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 1126566 Mean 13.22 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 4.725e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 1126566 Mean 1.913e+04 RMS 12.47 Underflow 1.079e+06 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 1126566 Mean 808.7 RMS 3807 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 1126566 Mean 12.04 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 4.725e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 1126566 Mean 1.901e+04 RMS 12.19 Underflow 1.079e+06 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 1126566 Mean 810 RMS 3861 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 1126566 Mean -4.048 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 4.794e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 1126566 Mean 1.912e+04 RMS 6.133 Underflow 1.079e+06 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 1126566 Mean 808.8 RMS 3824 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 1126566 Mean 3.847 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 4.792e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 1126566 Mean 1.898e+04 RMS 6.845 Underflow 1.079e+06 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 1126566 Mean 820.6 RMS 3856 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 1126566 Mean 11.16 RMS 1.288 Underflow 0 Overflow 4.754e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 1126566 Mean 1.919e+04 RMS 4.045 Underflow 1.079e+06 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 1126566 Mean 802.5 RMS 3843 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 1126566 Mean -4.129 RMS 1.349 Underflow 0 Overflow 4.754e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

210

310

410

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 1126566 Mean 1.911e+04 RMS 4.053 Underflow 1.079e+06 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 1126566 Mean 788.9 RMS 3839 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 1126566 Mean -16.88 RMS 1.275 Underflow 0 Overflow 4.754e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

210

310

410

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 1126566 Mean 1.908e+04 RMS 3.995 Underflow 1.079e+06 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 1126566 Mean 804.3 RMS 3828 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 1126566 Mean 0.8085 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 4.754e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 1126566 Mean 1.904e+04 RMS 4.049 Underflow 1.079e+06 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 1126566 Mean 789 RMS 3755 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 1126566 Mean 19.94 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 4.536e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 1126566 Mean 1.912e+04 RMS 3.967 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 1126566 Mean 767.1 RMS 3749 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 1126566 Mean -0.9054 RMS 0.6432 Underflow 0 Overflow 4.54e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 1126566 Mean 1.907e+04 RMS 3.911 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 1126566 Mean 792.6 RMS 3781 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 1126566 Mean 14.96 RMS 1.291 Underflow 0 Overflow 4.572e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 1126566 Mean 1.918e+04 RMS 5.576 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 1126566 Mean 756.1 RMS 3769 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 1126566 Mean -21.6 RMS 1.276 Underflow 18 Overflow 4.603e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 1126566 Mean 1.902e+04 RMS 7.314 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 1126566 Mean 786 RMS 3793 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 1126566 Mean 0.567 RMS 1.272 Underflow 0 Overflow 4.633e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 1126566 Mean 1.91e+04 RMS 11.75 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 1126566 Mean 793.5 RMS 3795 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 1126566 Mean 7.466 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 4.635e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 1126566 Mean 1.911e+04 RMS 13.45 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 1126566 Mean 782.9 RMS 3808 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 1126566 Mean -8.733 RMS 1.338 Underflow 36 Overflow 4.675e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 1126566 Mean 1.91e+04 RMS 10.72 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 1126566 Mean 778.4 RMS 3789 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 1126566 Mean -8.815 RMS 1.28 Underflow 0 Overflow 4.664e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 1126566 Mean 1.902e+04 RMS 9.745 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 1126566 Mean 786.2 RMS 3773 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 1126566 Mean 7.232 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 4.671e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 1126566 Mean 1.908e+04 RMS 7.138 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 1126566 Mean 789.7 RMS 3784 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 1126566 Mean 2.213 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 4.689e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 1126566 Mean 1.897e+04 RMS 8.099 Underflow 1.08e+06 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 1126566 Mean 762.4 RMS 3698 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 1126566 Mean 10.84 RMS 1.638 Underflow 0 Overflow 4.471e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 1126566 Mean 1.896e+04 RMS 7.493 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 1126566 Mean 751.7 RMS 3719 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 1126566 Mean -0.7895 RMS 1.408 Underflow 0 Overflow 4.465e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 1126566 Mean 1.915e+04 RMS 4.013 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 1126566 Mean 738.8 RMS 3723 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 1126566 Mean -15.46 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 4.441e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 1126566 Mean 1.912e+04 RMS 5.183 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

610

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 1126566 Mean 726.5 RMS 3695 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 1126566 Mean -22.04 RMS 1.255 Underflow 0 Overflow 4.441e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 1126566 Mean 1.897e+04 RMS 5.247 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 1126566 Mean 742.4 RMS 3694 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 1126566 Mean -5.907 RMS 1.289 Underflow 180 Overflow 4.441e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 1126566 Mean 1.898e+04 RMS 5.166 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 1126566 Mean 752.8 RMS 3707 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 1126566 Mean -1.708 RMS 1.051 Underflow 0 Overflow 4.516e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 1126566 Mean 1.898e+04 RMS 6.86 Underflow 1.082e+06 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 1126566 Mean 779.8 RMS 3766 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 1126566 Mean 8.858 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 4.534e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 1126566 Mean 1.917e+04 RMS 12.52 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 1126566 Mean 731.5 RMS 3743 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 1126566 Mean -35.47 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 4.54e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 1126566 Mean 1.9e+04 RMS 12 Underflow 1.081e+06 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 1126566 Mean 1889 RMS 5682 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 1126566 Mean -0.1791 RMS 1.095 Underflow 0 Overflow 1.121e+05

FE7, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 1126566 Mean 1.898e+04 RMS 6.351 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 1126566 Mean 1900 RMS 5696 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 1126566 Mean 12.06 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 1.122e+05

FE7, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 1126566 Mean 1.91e+04 RMS 4.796 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 1126566 Mean 1846 RMS 5685 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 1126566 Mean -35.89 RMS 1.318 Underflow 0 Overflow 1.123e+05

FE7, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 1126566 Mean 1.903e+04 RMS 4.3 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 1126566 Mean 1904 RMS 5708 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 1126566 Mean 9.406 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 1.126e+05

FE7, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 1126566 Mean 1.911e+04 RMS 5.614 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 1126566 Mean 1919 RMS 5740 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 1126566 Mean 1.426 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 1.132e+05

FE7, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 1126566 Mean 1.91e+04 RMS 9.91 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 1126566 Mean 1899 RMS 5719 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 1126566 Mean -4.991 RMS 1.304 Underflow 0 Overflow 1.132e+05

FE7, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 1126566 Mean 1.908e+04 RMS 9.174 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

19350

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 4 6 8 10 12 14 16

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

19350

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 4 6 8 10 12 14 16

Signal RMS vs 12*FE+Chip