-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 356742 Mean 1448 RMS 5011 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 356742 Mean -7.008 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 356742 Mean 1.871e+04 RMS 12.67 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 356742 Mean 1441 RMS 5036 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 356742 Mean -21.19 RMS 1.287 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 356742 Mean 1.879e+04 RMS 12.58 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 356742 Mean 1456 RMS 5003 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 356742 Mean 3.829 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 356742 Mean 1.869e+04 RMS 12.51 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 356742 Mean 1466 RMS 5026 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 356742 Mean 7.297 RMS 1.324 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 356742 Mean 1.878e+04 RMS 13.04 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 356742 Mean 1460 RMS 5010 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 356742 Mean 5.952 RMS 1.295 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 356742 Mean 1.872e+04 RMS 12.7 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 356742 Mean 1477 RMS 4997 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 356742 Mean 27.75 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 356742 Mean 1.871e+04 RMS 13.62 Underflow 3.291e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 356742 Mean 1450 RMS 4999 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 356742 Mean -0.9964 RMS 0.8808 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 356742 Mean 1.867e+04 RMS 12.63 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 356742 Mean 1434 RMS 5010 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 356742 Mean -20.62 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 356742 Mean 1.869e+04 RMS 12.62 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 356742 Mean 1461 RMS 4988 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 356742 Mean 12.84 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 356742 Mean 1.864e+04 RMS 12.56 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 356742 Mean 1450 RMS 4971 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 356742 Mean 7.304 RMS 1.287 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 356742 Mean 1.858e+04 RMS 12.55 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 356742 Mean 1436 RMS 5001 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 356742 Mean -13.54 RMS 1.307 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 356742 Mean 1.869e+04 RMS 12.01 Underflow 3.291e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 356742 Mean 1446 RMS 4986 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 356742 Mean 0.7306 RMS 1.281 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 356742 Mean 1.865e+04 RMS 11.98 Underflow 3.291e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 356742 Mean 1440 RMS 4983 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 356742 Mean 4.912 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 356742 Mean 1.876e+04 RMS 21.07 Underflow 3.295e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 356742 Mean 1479 RMS 5025 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 356742 Mean 25.19 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 356742 Mean 1.885e+04 RMS 8.849 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 356742 Mean 1435 RMS 4985 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 356742 Mean -7.132 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 356742 Mean 1.867e+04 RMS 8.862 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 356742 Mean 1462 RMS 5032 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 356742 Mean 7.029 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 356742 Mean 1.886e+04 RMS 8.708 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 356742 Mean 1420 RMS 4966 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 356742 Mean -10.95 RMS 1.291 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 356742 Mean 1.867e+04 RMS 9.459 Underflow 3.295e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 356742 Mean 1465 RMS 4992 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 356742 Mean 20.71 RMS 1.305 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 356742 Mean 1.872e+04 RMS 14.65 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 356742 Mean 1423 RMS 4978 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 356742 Mean -16.67 RMS 1.277 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 356742 Mean 1.864e+04 RMS 9.034 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 356742 Mean 1440 RMS 4960 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 356742 Mean 5.415 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 356742 Mean 1.859e+04 RMS 8.659 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 356742 Mean 1444 RMS 4996 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 356742 Mean -0.7493 RMS 0.7983 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 356742 Mean 1.872e+04 RMS 8.972 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 356742 Mean 1433 RMS 4954 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 356742 Mean 6.374 RMS 1.274 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 356742 Mean 1.864e+04 RMS 7.013 Underflow 3.294e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 356742 Mean 1393 RMS 4961 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 356742 Mean -37.31 RMS 1.286 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 356742 Mean 1.861e+04 RMS 7.366 Underflow 3.294e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 356742 Mean 1442 RMS 4988 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 356742 Mean -0.6556 RMS 0.8086 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 356742 Mean 1.869e+04 RMS 14.28 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 356742 Mean 1456 RMS 5018 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 356742 Mean 8.135 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 2.741e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 356742 Mean 1.885e+04 RMS 12.55 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 356742 Mean 1430 RMS 4994 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 356742 Mean -10.8 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 2.741e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 356742 Mean 1.874e+04 RMS 13.14 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 356742 Mean 1437 RMS 4990 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 356742 Mean 0.3417 RMS 1.254 Underflow 0 Overflow 2.741e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 356742 Mean 1.878e+04 RMS 10.56 Underflow 3.295e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 356742 Mean 1452 RMS 4982 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 356742 Mean 23.8 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 2.718e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 356742 Mean 1.883e+04 RMS 7.429 Underflow 3.297e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 356742 Mean 1417 RMS 4981 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 356742 Mean -9.02 RMS 1.273 Underflow 0 Overflow 2.702e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 356742 Mean 1.882e+04 RMS 5.842 Underflow 3.297e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 356742 Mean 1423 RMS 4973 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 356742 Mean -0.3405 RMS 0.9903 Underflow 0 Overflow 2.702e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 356742 Mean 1.88e+04 RMS 5.804 Underflow 3.297e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 356742 Mean 1459 RMS 4982 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 356742 Mean 21.77 RMS 1.265 Underflow 0 Overflow 2.741e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 356742 Mean 1.873e+04 RMS 11.66 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 356742 Mean 1461 RMS 4960 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 356742 Mean 29.65 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 2.741e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 356742 Mean 1.865e+04 RMS 13.63 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 356742 Mean 1404 RMS 4945 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 356742 Mean -20.91 RMS 1.285 Underflow 0 Overflow 2.738e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 356742 Mean 1.857e+04 RMS 12.02 Underflow 3.294e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 356742 Mean 1428 RMS 4924 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 356742 Mean 18.79 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 2.702e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 356742 Mean 1.863e+04 RMS 6.089 Underflow 3.297e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 356742 Mean 1431 RMS 4979 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 356742 Mean 6.204 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 2.702e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 356742 Mean 1.882e+04 RMS 5.736 Underflow 3.297e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 356742 Mean 1422 RMS 4937 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 356742 Mean 9.227 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 2.702e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

310

410

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 356742 Mean 1.867e+04 RMS 6.059 Underflow 3.297e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 356742 Mean 1424 RMS 4942 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 356742 Mean 19.07 RMS 3.002 Underflow 0 Overflow 2.736e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 356742 Mean 1.883e+04 RMS 5.722 Underflow 3.301e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 356742 Mean 1406 RMS 4917 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 356742 Mean 1.444 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 2.752e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 356742 Mean 1.865e+04 RMS 6.051 Underflow 3.299e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 356742 Mean 1418 RMS 4981 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 356742 Mean -22.42 RMS 1.276 Underflow 0 Overflow 2.752e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 356742 Mean 1.865e+04 RMS 16.11 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 356742 Mean 1411 RMS 4973 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 356742 Mean -19.86 RMS 2.839 Underflow 0 Overflow 2.731e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 356742 Mean 1.87e+04 RMS 12.28 Underflow 3.295e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 356742 Mean 1405 RMS 4938 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 356742 Mean -3.392 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 2.709e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 356742 Mean 1.873e+04 RMS 6.847 Underflow 3.299e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 356742 Mean 1411 RMS 4946 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 356742 Mean -4.853 RMS 3.013 Underflow 0 Overflow 2.741e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 356742 Mean 1.871e+04 RMS 12.32 Underflow 3.299e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 356742 Mean 1443 RMS 4960 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 356742 Mean 12.2 RMS 1.318 Underflow 0 Overflow 2.752e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 356742 Mean 1.865e+04 RMS 14.94 Underflow 3.294e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 356742 Mean 1437 RMS 4937 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 356742 Mean 11.85 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 2.752e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 356742 Mean 1.854e+04 RMS 14.9 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 356742 Mean 1426 RMS 4925 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 356742 Mean 5.37 RMS 1.285 Underflow 0 Overflow 2.741e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 356742 Mean 1.85e+04 RMS 13.3 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 356742 Mean 1416 RMS 4918 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 356742 Mean 15.1 RMS 1.265 Underflow 0 Overflow 2.682e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 356742 Mean 1.868e+04 RMS 5.686 Underflow 3.3e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 356742 Mean 1426 RMS 4918 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 356742 Mean 20.04 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 2.711e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 356742 Mean 1.864e+04 RMS 7.29 Underflow 3.298e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 356742 Mean 1459 RMS 4968 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 356742 Mean 29.99 RMS 2.927 Underflow 0 Overflow 2.741e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 356742 Mean 1.873e+04 RMS 12.1 Underflow 3.295e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 356742 Mean 1461 RMS 5019 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 356742 Mean 10.65 RMS 1.273 Underflow 0 Overflow 2.749e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 356742 Mean 1.883e+04 RMS 7.902 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 356742 Mean 1426 RMS 5005 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 356742 Mean -19.97 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 2.749e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 356742 Mean 1.875e+04 RMS 7.813 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 356742 Mean 1436 RMS 4916 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 356742 Mean 15.89 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 2.749e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 356742 Mean 1.845e+04 RMS 7.549 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 356742 Mean 1400 RMS 4982 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 356742 Mean -39.13 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 2.749e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 356742 Mean 1.864e+04 RMS 7.746 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 356742 Mean 1447 RMS 4982 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 356742 Mean 7.874 RMS 1.293 Underflow 0 Overflow 2.747e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 356742 Mean 1.87e+04 RMS 7.44 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 356742 Mean 1454 RMS 4999 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 356742 Mean 9.529 RMS 1.294 Underflow 0 Overflow 2.749e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 356742 Mean 1.876e+04 RMS 10.28 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 356742 Mean 1460 RMS 4999 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 356742 Mean 15.81 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 2.749e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 356742 Mean 1.876e+04 RMS 7.924 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 356742 Mean 1445 RMS 5004 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 356742 Mean -0.7155 RMS 0.6675 Underflow 0 Overflow 2.749e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 356742 Mean 1.876e+04 RMS 7.939 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 356742 Mean 1452 RMS 4981 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 356742 Mean 12.99 RMS 1.331 Underflow 0 Overflow 2.749e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 356742 Mean 1.869e+04 RMS 7.906 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 356742 Mean 1448 RMS 4986 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 356742 Mean 7.44 RMS 1.279 Underflow 0 Overflow 2.749e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 356742 Mean 1.871e+04 RMS 7.301 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 356742 Mean 1447 RMS 4997 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 356742 Mean 3.585 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 2.748e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 356742 Mean 1.875e+04 RMS 7.421 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 356742 Mean 1435 RMS 4967 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 356742 Mean 0.4215 RMS 1.219 Underflow 0 Overflow 2.749e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 356742 Mean 1.863e+04 RMS 8.607 Underflow 3.293e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 356742 Mean 1372 RMS 4866 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 356742 Mean -1.579 RMS 1.198 Underflow 0 Overflow 2.74e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 356742 Mean 1.867e+04 RMS 45.13 Underflow 3.311e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 356742 Mean 1369 RMS 4864 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 356742 Mean -3.508 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 2.828e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 356742 Mean 1.871e+04 RMS 44.76 Underflow 3.308e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 356742 Mean 1438 RMS 4992 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 356742 Mean -7.158 RMS 1.479 Underflow 0 Overflow 2.795e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 356742 Mean 1.87e+04 RMS 18.53 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 356742 Mean 1417 RMS 4970 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 356742 Mean -22.19 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 2.794e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 356742 Mean 1.859e+04 RMS 17.33 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 356742 Mean 1436 RMS 4985 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 356742 Mean -0.6624 RMS 0.9292 Underflow 0 Overflow 2.756e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 356742 Mean 1.874e+04 RMS 15.47 Underflow 3.294e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 356742 Mean 1452 RMS 5009 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 356742 Mean -5.595 RMS 1.274 Underflow 0 Overflow 2.822e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 356742 Mean 1.868e+04 RMS 21.45 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 356742 Mean 1395 RMS 4927 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 356742 Mean -23.89 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 2.828e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 356742 Mean 1.856e+04 RMS 14.22 Underflow 3.296e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 356742 Mean 1381 RMS 4863 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 356742 Mean 6.44 RMS 1.709 Underflow 0 Overflow 2.772e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 356742 Mean 1.864e+04 RMS 5.977 Underflow 3.306e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 356742 Mean 1439 RMS 4965 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 356742 Mean 8.996 RMS 1.378 Underflow 0 Overflow 2.806e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 356742 Mean 1.871e+04 RMS 13.26 Underflow 3.295e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 356742 Mean 1334 RMS 4807 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 356742 Mean -6.956 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 2.633e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 356742 Mean 1.858e+04 RMS 20.37 Underflow 3.312e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 356742 Mean 1416 RMS 4919 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 356742 Mean 5.913 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 2.804e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 356742 Mean 1.86e+04 RMS 35.74 Underflow 3.298e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 356742 Mean 1497 RMS 5021 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 356742 Mean 33.23 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 2.83e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 356742 Mean 1.873e+04 RMS 23.09 Underflow 3.288e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 356742 Mean 1594 RMS 5190 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 356742 Mean 8.118 RMS 1.671 Underflow 0 Overflow 3.056e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 356742 Mean 1.858e+04 RMS 29.93 Underflow 3.263e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 356742 Mean 1617 RMS 5246 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 356742 Mean 10.73 RMS 1.291 Underflow 0 Overflow 3.056e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 356742 Mean 1.875e+04 RMS 25.08 Underflow 3.262e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 356742 Mean 1596 RMS 5225 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 356742 Mean -4.02 RMS 2.112 Underflow 0 Overflow 3.056e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 356742 Mean 1.867e+04 RMS 27.76 Underflow 3.262e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 356742 Mean 1498 RMS 5112 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 356742 Mean -16.49 RMS 1.497 Underflow 0 Overflow 2.988e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 356742 Mean 1.879e+04 RMS 15.15 Underflow 3.281e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 356742 Mean 1384 RMS 4915 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 356742 Mean -19.73 RMS 1.347 Underflow 0 Overflow 2.747e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 210

310

410

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 356742 Mean 1.862e+04 RMS 4.023 Underflow 3.299e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 356742 Mean 1449 RMS 4993 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 356742 Mean 4.85 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 2.769e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 356742 Mean 1.872e+04 RMS 11.74 Underflow 3.292e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 356742 Mean 1620 RMS 5245 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 356742 Mean 13.95 RMS 1.292 Underflow 0 Overflow 3.056e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 356742 Mean 1.875e+04 RMS 24.79 Underflow 3.262e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 356742 Mean 1581 RMS 5213 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 356742 Mean -14.4 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 3.056e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 356742 Mean 1.861e+04 RMS 23.85 Underflow 3.262e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 356742 Mean 1586 RMS 5225 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 356742 Mean -10.79 RMS 1.568 Underflow 0 Overflow 3.056e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 356742 Mean 1.869e+04 RMS 23.09 Underflow 3.263e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 356742 Mean 1434 RMS 4963 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 356742 Mean -1.61 RMS 1.322 Underflow 0 Overflow 2.778e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 356742 Mean 1.861e+04 RMS 29.51 Underflow 3.294e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 356742 Mean 1419 RMS 4906 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 356742 Mean 12.95 RMS 1.329 Underflow 18 Overflow 2.749e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 356742 Mean 1.856e+04 RMS 8.341 Underflow 3.298e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 356742 Mean 1427 RMS 4996 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 356742 Mean -23.36 RMS 1.425 Underflow 0 Overflow 2.786e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 356742 Mean 1.864e+04 RMS 13.2 Underflow 3.29e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 356742 Mean 1385 RMS 4908 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 356742 Mean -4.711 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 2.648e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 356742 Mean 1.872e+04 RMS 8.361 Underflow 3.303e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 356742 Mean 1385 RMS 4868 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 356742 Mean 6.687 RMS 1.284 Underflow 0 Overflow 2.648e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 356742 Mean 1.858e+04 RMS 8.335 Underflow 3.303e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 356742 Mean 1381 RMS 4910 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 356742 Mean -7.639 RMS 1.335 Underflow 0 Overflow 2.648e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 356742 Mean 1.875e+04 RMS 7.943 Underflow 3.303e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 356742 Mean 1347 RMS 4899 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 356742 Mean -36.82 RMS 1.985 Underflow 0 Overflow 2.646e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 356742 Mean 1.87e+04 RMS 7.185 Underflow 3.304e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 356742 Mean 1387 RMS 4912 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 356742 Mean -3.338 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 2.646e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 356742 Mean 1.874e+04 RMS 8.376 Underflow 3.303e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 356742 Mean 1380 RMS 4889 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 356742 Mean -3.416 RMS 1.305 Underflow 0 Overflow 2.646e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 356742 Mean 1.865e+04 RMS 8.078 Underflow 3.303e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 356742 Mean 1377 RMS 4879 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 356742 Mean -4.677 RMS 1.264 Underflow 0 Overflow 2.648e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 356742 Mean 1.861e+04 RMS 8.415 Underflow 3.303e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 356742 Mean 1369 RMS 4885 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 356742 Mean -14.21 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 2.648e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 356742 Mean 1.862e+04 RMS 8.077 Underflow 3.303e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 356742 Mean 1385 RMS 4899 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 356742 Mean -1.76 RMS 0.946 Underflow 0 Overflow 2.648e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 356742 Mean 1.869e+04 RMS 8.307 Underflow 3.303e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 356742 Mean 1387 RMS 4890 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 356742 Mean 3.407 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 2.646e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 356742 Mean 1.866e+04 RMS 8.609 Underflow 3.303e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 356742 Mean 1377 RMS 4875 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 356742 Mean -3.4 RMS 1.296 Underflow 0 Overflow 2.646e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 356742 Mean 1.86e+04 RMS 8.422 Underflow 3.303e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 356742 Mean 1393 RMS 4881 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 356742 Mean 11.92 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 2.646e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 356742 Mean 1.864e+04 RMS 8.412 Underflow 3.303e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18450

18500

18550

18600

18650

18700

18750

18800

18850

18900

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

5

10

15

20

25

30 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18400

18500

18600

18700

18800

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30 Signal RMS vs 12*FE+Chip