-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 574290 Mean 838.6 RMS 3893 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 574290 Mean -7.009 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 2.626e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 574290 Mean 1.878e+04 RMS 14.05 Underflow 5.485e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 574290 Mean 832.1 RMS 3913 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 574290 Mean -21.16 RMS 1.287 Underflow 0 Overflow 2.725e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 574290 Mean 1.885e+04 RMS 14.43 Underflow 5.484e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 574290 Mean 889 RMS 3978 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 574290 Mean 3.856 RMS 1.516 Underflow 0 Overflow 2.711e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 574290 Mean 1.877e+04 RMS 13.72 Underflow 5.472e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 574290 Mean 862.3 RMS 3926 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 574290 Mean 7.113 RMS 3.542 Underflow 651 Overflow 2.617e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 574290 Mean 1.888e+04 RMS 10.9 Underflow 5.483e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 574290 Mean 845 RMS 3881 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 574290 Mean 6.192 RMS 2.615 Underflow 684 Overflow 2.565e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 574290 Mean 1.879e+04 RMS 10.47 Underflow 5.486e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 574290 Mean 861.7 RMS 3867 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 574290 Mean 27.53 RMS 6.988 Underflow 333 Overflow 2.569e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 574290 Mean 1.878e+04 RMS 20.07 Underflow 5.488e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 574290 Mean 849.8 RMS 3909 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 574290 Mean -0.9848 RMS 0.8779 Underflow 0 Overflow 2.597e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 574290 Mean 1.881e+04 RMS 7.237 Underflow 5.483e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 574290 Mean 831.9 RMS 3917 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 574290 Mean -20.63 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 2.597e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 574290 Mean 1.883e+04 RMS 7.662 Underflow 5.483e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 574290 Mean 860.5 RMS 3896 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 574290 Mean 12.86 RMS 1.349 Underflow 0 Overflow 2.596e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 574290 Mean 1.877e+04 RMS 6.535 Underflow 5.483e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 574290 Mean 851.1 RMS 3878 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 574290 Mean 7.598 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 2.596e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 574290 Mean 1.868e+04 RMS 5.498 Underflow 5.484e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 574290 Mean 825.5 RMS 3882 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 574290 Mean -13.47 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 2.565e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 574290 Mean 1.878e+04 RMS 4.63 Underflow 5.487e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 574290 Mean 838.4 RMS 3877 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 574290 Mean 0.8047 RMS 1.289 Underflow 0 Overflow 2.563e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 574290 Mean 1.878e+04 RMS 4.545 Underflow 5.487e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 574290 Mean 831.5 RMS 3859 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 574290 Mean 4.819 RMS 1.325 Underflow 0 Overflow 2.527e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 574290 Mean 1.885e+04 RMS 19.6 Underflow 5.491e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 574290 Mean 841.1 RMS 3836 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 574290 Mean 25.28 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 2.531e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 574290 Mean 1.891e+04 RMS 5.529 Underflow 5.495e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 574290 Mean 819.1 RMS 3851 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 574290 Mean -7.056 RMS 1.477 Underflow 18 Overflow 2.527e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 574290 Mean 1.877e+04 RMS 12.08 Underflow 5.49e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 574290 Mean 815.5 RMS 3831 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 574290 Mean 6.946 RMS 3.103 Underflow 216 Overflow 2.45e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 574290 Mean 1.896e+04 RMS 7.238 Underflow 5.498e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 574290 Mean 770.1 RMS 3746 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 574290 Mean -11.03 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 2.394e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 574290 Mean 1.874e+04 RMS 4.151 Underflow 5.504e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 574290 Mean 804.7 RMS 3757 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 574290 Mean 20.77 RMS 3.419 Underflow 30 Overflow 2.396e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 574290 Mean 1.881e+04 RMS 8.96 Underflow 5.503e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 574290 Mean 862.1 RMS 3969 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 574290 Mean -16.67 RMS 1.274 Underflow 0 Overflow 2.687e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 574290 Mean 1.879e+04 RMS 5.548 Underflow 5.475e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 574290 Mean 879.5 RMS 3950 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 574290 Mean 5.388 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 2.689e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 574290 Mean 1.873e+04 RMS 5.617 Underflow 5.475e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 574290 Mean 872.3 RMS 3960 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 574290 Mean -0.6871 RMS 0.8382 Underflow 0 Overflow 2.689e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 210

310

410

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 574290 Mean 1.885e+04 RMS 3.79 Underflow 5.477e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 574290 Mean 886.7 RMS 3969 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 574290 Mean 6.697 RMS 1.267 Underflow 0 Overflow 2.725e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 574290 Mean 1.88e+04 RMS 5.47 Underflow 5.474e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 574290 Mean 846.3 RMS 3977 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 574290 Mean -37.09 RMS 1.542 Underflow 0 Overflow 2.701e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 574290 Mean 1.875e+04 RMS 5.389 Underflow 5.473e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 574290 Mean 884.6 RMS 3986 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 574290 Mean -0.4362 RMS 1.216 Underflow 0 Overflow 2.702e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 574290 Mean 1.884e+04 RMS 6.879 Underflow 5.473e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 574290 Mean 844.1 RMS 3890 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 574290 Mean 8.147 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 2.538e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 574290 Mean 1.895e+04 RMS 16.57 Underflow 5.489e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 574290 Mean 821.4 RMS 3871 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 574290 Mean -10.83 RMS 1.298 Underflow 0 Overflow 2.538e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 574290 Mean 1.883e+04 RMS 14.22 Underflow 5.489e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 574290 Mean 811.5 RMS 3830 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 574290 Mean 0.2959 RMS 1.242 Underflow 504 Overflow 2.488e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 574290 Mean 1.888e+04 RMS 11.64 Underflow 5.496e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 574290 Mean 813.2 RMS 3784 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 574290 Mean 23.66 RMS 1.323 Underflow 1188 Overflow 2.41e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 574290 Mean 1.894e+04 RMS 5.398 Underflow 5.503e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 574290 Mean 775.7 RMS 3772 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 574290 Mean -8.899 RMS 1.445 Underflow 0 Overflow 2.381e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 574290 Mean 1.891e+04 RMS 4.077 Underflow 5.505e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 574290 Mean 778.8 RMS 3757 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 574290 Mean -0.3752 RMS 1.941 Underflow 846 Overflow 2.371e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 574290 Mean 1.889e+04 RMS 3.794 Underflow 5.506e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 574290 Mean 879.9 RMS 3931 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 574290 Mean 21.76 RMS 1.263 Underflow 0 Overflow 2.617e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 574290 Mean 1.889e+04 RMS 10.64 Underflow 5.482e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 574290 Mean 880.7 RMS 3902 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 574290 Mean 29.74 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 2.617e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 574290 Mean 1.878e+04 RMS 8.201 Underflow 5.483e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 574290 Mean 828.2 RMS 3895 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 574290 Mean -21.03 RMS 1.277 Underflow 0 Overflow 2.624e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 574290 Mean 1.87e+04 RMS 7.792 Underflow 5.482e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 574290 Mean 875.5 RMS 3913 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 574290 Mean 18.96 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 2.684e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 574290 Mean 1.877e+04 RMS 11.5 Underflow 5.481e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 574290 Mean 877.8 RMS 3970 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 574290 Mean 6.208 RMS 2.472 Underflow 0 Overflow 2.641e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 574290 Mean 1.896e+04 RMS 12.95 Underflow 5.479e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 574290 Mean 871.5 RMS 3934 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 574290 Mean 9.408 RMS 2.743 Underflow 0 Overflow 2.632e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 574290 Mean 1.883e+04 RMS 15.54 Underflow 5.48e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 574290 Mean 846.6 RMS 3867 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 574290 Mean 18.88 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 2.518e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 574290 Mean 1.891e+04 RMS 13.78 Underflow 5.491e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 574290 Mean 822.6 RMS 3835 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 574290 Mean 1.355 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 2.518e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 574290 Mean 1.873e+04 RMS 15.87 Underflow 5.491e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 574290 Mean 776.7 RMS 3786 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 574290 Mean -22.5 RMS 1.278 Underflow 0 Overflow 2.479e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 574290 Mean 1.872e+04 RMS 5.894 Underflow 5.498e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 574290 Mean 776.4 RMS 3790 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 574290 Mean -20.1 RMS 1.303 Underflow 162 Overflow 2.434e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 574290 Mean 1.881e+04 RMS 16.94 Underflow 5.5e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 574290 Mean 761.8 RMS 3714 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 574290 Mean -3.308 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 2.365e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 574290 Mean 1.881e+04 RMS 3.05 Underflow 5.51e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 574290 Mean 768.4 RMS 3734 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 574290 Mean -4.603 RMS 3.392 Underflow 90 Overflow 2.361e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 574290 Mean 1.881e+04 RMS 4.078 Underflow 5.507e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 574290 Mean 919.6 RMS 4029 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 574290 Mean 12.18 RMS 1.437 Underflow 0 Overflow 2.774e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 574290 Mean 1.881e+04 RMS 11.78 Underflow 5.466e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 574290 Mean 915.5 RMS 4009 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 574290 Mean 11.77 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 2.776e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 574290 Mean 1.87e+04 RMS 12.86 Underflow 5.465e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 574290 Mean 873.6 RMS 3924 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 574290 Mean 5.412 RMS 1.283 Underflow 0 Overflow 2.754e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 574290 Mean 1.866e+04 RMS 9.061 Underflow 5.477e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 574290 Mean 897.7 RMS 3976 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 574290 Mean 15.38 RMS 1.274 Underflow 0 Overflow 2.74e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 574290 Mean 1.885e+04 RMS 7.828 Underflow 5.475e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 574290 Mean 885.6 RMS 3934 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 574290 Mean 20.07 RMS 1.779 Underflow 0 Overflow 2.651e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 574290 Mean 1.877e+04 RMS 7.538 Underflow 5.478e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 574290 Mean 860.6 RMS 3870 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 574290 Mean 30.06 RMS 3.786 Underflow 0 Overflow 2.529e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 574290 Mean 1.889e+04 RMS 3.61 Underflow 5.49e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 574290 Mean 830.3 RMS 3850 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 574290 Mean 10.8 RMS 6.329 Underflow 0 Overflow 2.506e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 574290 Mean 1.894e+04 RMS 52.91 Underflow 5.496e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 574290 Mean 833.5 RMS 3922 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 574290 Mean -20.02 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 2.599e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 574290 Mean 1.886e+04 RMS 10.39 Underflow 5.484e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 574290 Mean 854.4 RMS 3847 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 574290 Mean 15.91 RMS 1.316 Underflow 72 Overflow 2.605e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 574290 Mean 1.85e+04 RMS 10.98 Underflow 5.482e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 574290 Mean 792.6 RMS 3862 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 574290 Mean -39.01 RMS 5.051 Underflow 54 Overflow 2.545e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 574290 Mean 1.873e+04 RMS 16.28 Underflow 5.488e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 574290 Mean 814.5 RMS 3799 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 574290 Mean 7.641 RMS 1.271 Underflow 0 Overflow 2.606e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 574290 Mean 1.88e+04 RMS 3.029 Underflow 5.498e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 574290 Mean 841.7 RMS 3866 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 574290 Mean 9.557 RMS 1.293 Underflow 0 Overflow 2.617e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 574290 Mean 1.886e+04 RMS 8.428 Underflow 5.49e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 574290 Mean 827.5 RMS 3830 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 574290 Mean 15.75 RMS 2.638 Underflow 126 Overflow 2.569e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 574290 Mean 1.893e+04 RMS 3.305 Underflow 5.497e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 574290 Mean 810.1 RMS 3829 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 574290 Mean -0.7966 RMS 0.6977 Underflow 0 Overflow 2.538e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 574290 Mean 1.892e+04 RMS 16.26 Underflow 5.498e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 574290 Mean 826 RMS 3821 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 574290 Mean 13.39 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 2.585e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 574290 Mean 1.887e+04 RMS 5.812 Underflow 5.496e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 574290 Mean 869.2 RMS 3935 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 574290 Mean 7.743 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 2.701e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 574290 Mean 1.887e+04 RMS 24.4 Underflow 5.481e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 574290 Mean 866.1 RMS 3940 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 574290 Mean 3.65 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 2.704e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 574290 Mean 1.89e+04 RMS 11.69 Underflow 5.481e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 574290 Mean 860.6 RMS 3924 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 574290 Mean 0.4304 RMS 1.221 Underflow 0 Overflow 2.705e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 574290 Mean 1.879e+04 RMS 13.87 Underflow 5.48e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 574290 Mean 790.4 RMS 3774 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 574290 Mean -1.676 RMS 2.644 Underflow 0 Overflow 2.423e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 574290 Mean 1.878e+04 RMS 11.22 Underflow 5.501e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 574290 Mean 805.9 RMS 3816 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 574290 Mean -3.56 RMS 1.396 Underflow 0 Overflow 2.475e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 574290 Mean 1.879e+04 RMS 10.96 Underflow 5.496e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 574290 Mean 805.6 RMS 3823 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 574290 Mean -7.533 RMS 1.33 Underflow 126 Overflow 2.486e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 574290 Mean 1.878e+04 RMS 7.358 Underflow 5.494e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 574290 Mean 793.7 RMS 3820 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 574290 Mean -22.24 RMS 1.279 Underflow 0 Overflow 2.507e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 574290 Mean 1.868e+04 RMS 5.874 Underflow 5.492e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 574290 Mean 824.1 RMS 3855 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 574290 Mean -0.755 RMS 0.9052 Underflow 0 Overflow 2.525e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 574290 Mean 1.885e+04 RMS 11.22 Underflow 5.492e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 574290 Mean 822.5 RMS 3854 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 574290 Mean -5.795 RMS 1.582 Underflow 0 Overflow 2.538e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 574290 Mean 1.876e+04 RMS 16.52 Underflow 5.49e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 574290 Mean 792.5 RMS 3825 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 574290 Mean -23.83 RMS 2.139 Underflow 0 Overflow 2.504e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 574290 Mean 1.871e+04 RMS 3.037 Underflow 5.493e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 574290 Mean 825.7 RMS 3837 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 574290 Mean 6.36 RMS 1.466 Underflow 0 Overflow 2.504e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 574290 Mean 1.88e+04 RMS 14.93 Underflow 5.493e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 574290 Mean 832.3 RMS 3855 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 574290 Mean 9.012 RMS 1.326 Underflow 0 Overflow 2.527e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 574290 Mean 1.889e+04 RMS 3.154 Underflow 5.493e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 574290 Mean 817.8 RMS 3841 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 574290 Mean -6.652 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 2.552e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 574290 Mean 1.872e+04 RMS 8.322 Underflow 5.49e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 574290 Mean 849.2 RMS 3886 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 574290 Mean 5.877 RMS 1.279 Underflow 0 Overflow 2.592e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 574290 Mean 1.875e+04 RMS 10.84 Underflow 5.485e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 574290 Mean 884.5 RMS 3917 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 574290 Mean 32.9 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 2.592e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 574290 Mean 1.89e+04 RMS 13.38 Underflow 5.484e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 574290 Mean 890 RMS 3957 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 574290 Mean 8.109 RMS 1.662 Underflow 0 Overflow 2.718e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 574290 Mean 1.864e+04 RMS 3.022 Underflow 5.471e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 574290 Mean 901.9 RMS 3998 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 574290 Mean 10.69 RMS 1.291 Underflow 0 Overflow 2.72e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 574290 Mean 1.884e+04 RMS 2.858 Underflow 5.471e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 574290 Mean 887.8 RMS 3990 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 574290 Mean -4.017 RMS 1.344 Underflow 144 Overflow 2.732e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 574290 Mean 1.874e+04 RMS 3.339 Underflow 5.47e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 574290 Mean 886.3 RMS 4031 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 574290 Mean -16.44 RMS 1.379 Underflow 54 Overflow 2.743e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 574290 Mean 1.888e+04 RMS 4.714 Underflow 5.469e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 574290 Mean 880.2 RMS 4008 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 574290 Mean -19.7 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 2.756e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 574290 Mean 1.873e+04 RMS 7.478 Underflow 5.467e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 574290 Mean 907.6 RMS 4020 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 574290 Mean 4.967 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 2.756e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 574290 Mean 1.882e+04 RMS 6.406 Underflow 5.467e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 574290 Mean 886.6 RMS 3965 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 574290 Mean 13.88 RMS 1.658 Underflow 18 Overflow 2.66e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 574290 Mean 1.89e+04 RMS 5.364 Underflow 5.478e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 574290 Mean 842.1 RMS 3914 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 574290 Mean -14.48 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 2.653e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 574290 Mean 1.875e+04 RMS 4.437 Underflow 5.481e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 574290 Mean 861.1 RMS 3953 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 574290 Mean -10.49 RMS 1.269 Underflow 0 Overflow 2.709e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 574290 Mean 1.883e+04 RMS 3.697 Underflow 5.478e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 574290 Mean 890.2 RMS 3993 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 574290 Mean -1.415 RMS 0.8507 Underflow 0 Overflow 2.727e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 574290 Mean 1.877e+04 RMS 8.59 Underflow 5.47e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 574290 Mean 901.2 RMS 3979 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 574290 Mean 13.06 RMS 1.591 Underflow 0 Overflow 2.725e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 574290 Mean 1.873e+04 RMS 8.584 Underflow 5.47e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 574290 Mean 870.4 RMS 4004 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 574290 Mean -23.26 RMS 1.583 Underflow 0 Overflow 2.725e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 574290 Mean 1.881e+04 RMS 8.743 Underflow 5.47e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 574290 Mean 835.4 RMS 3886 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 574290 Mean -5.085 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 2.567e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 574290 Mean 1.88e+04 RMS 5.294 Underflow 5.486e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 574290 Mean 841.2 RMS 3859 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 574290 Mean 6.581 RMS 1.28 Underflow 0 Overflow 2.567e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 574290 Mean 1.868e+04 RMS 5.69 Underflow 5.486e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 574290 Mean 835.7 RMS 3899 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 574290 Mean -7.647 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 2.567e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

10

210

310

410

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 574290 Mean 1.886e+04 RMS 6.063 Underflow 5.486e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 574290 Mean 804.5 RMS 3889 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 574290 Mean -36.81 RMS 1.285 Underflow 0 Overflow 2.567e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 574290 Mean 1.879e+04 RMS 5.362 Underflow 5.486e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 574290 Mean 834.7 RMS 3885 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 574290 Mean -3.433 RMS 1.782 Underflow 0 Overflow 2.554e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000

210

310

410

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 574290 Mean 1.884e+04 RMS 4.081 Underflow 5.487e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 574290 Mean 832.7 RMS 3869 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 574290 Mean -3.286 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 2.561e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 10

210

310

410

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 574290 Mean 1.874e+04 RMS 4.043 Underflow 5.487e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 574290 Mean 868 RMS 3953 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 574290 Mean -4.744 RMS 1.261 Underflow 0 Overflow 2.669e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 574290 Mean 1.877e+04 RMS 11.11 Underflow 5.476e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 574290 Mean 858.6 RMS 3954 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 574290 Mean -14.4 RMS 1.319 Underflow 0 Overflow 2.669e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 574290 Mean 1.877e+04 RMS 9.601 Underflow 5.476e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 574290 Mean 858.7 RMS 3931 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 574290 Mean -1.765 RMS 0.9487 Underflow 0 Overflow 2.668e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 574290 Mean 1.885e+04 RMS 7.396 Underflow 5.482e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 574290 Mean 859.8 RMS 3924 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 574290 Mean 3.636 RMS 1.724 Underflow 47 Overflow 2.61e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 574290 Mean 1.884e+04 RMS 13.55 Underflow 5.482e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 574290 Mean 832.3 RMS 3868 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 574290 Mean -3.376 RMS 1.538 Underflow 0 Overflow 2.561e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 574290 Mean 1.873e+04 RMS 5.471 Underflow 5.487e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 574290 Mean 850 RMS 3881 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 574290 Mean 12.06 RMS 1.765 Underflow 0 Overflow 2.558e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18000 18200 18400 18600 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 1

10

210

310

410

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 574290 Mean 1.883e+04 RMS 14.65 Underflow 5.487e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.5

1

1.5

2

2.5

3 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18500

18600

18700

18800

18900

19000

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18500

18600

18700

18800

18900

19000

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Signal RMS vs 12*FE+Chip