-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 650376 Mean 1092 RMS 4407 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 650376 Mean 12.05 RMS 1.421 Underflow 0 Overflow 3.681e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 650376 Mean 1.909e+04 RMS 24.05 Underflow 6.136e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 650376 Mean 1096 RMS 4408 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 650376 Mean 16.03 RMS 1.409 Underflow 0 Overflow 3.681e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 650376 Mean 1.909e+04 RMS 22.94 Underflow 6.136e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 650376 Mean 1094 RMS 4392 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 650376 Mean 19.57 RMS 1.383 Underflow 0 Overflow 3.674e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 650376 Mean 1.904e+04 RMS 25.83 Underflow 6.137e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 650376 Mean 1054 RMS 4362 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 650376 Mean -3.555 RMS 1.364 Underflow 0 Overflow 3.623e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 650376 Mean 1.905e+04 RMS 17.16 Underflow 6.143e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 650376 Mean 1027 RMS 4307 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 650376 Mean 1.855 RMS 1.426 Underflow 0 Overflow 3.515e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 650376 Mean 1.914e+04 RMS 13.86 Underflow 6.156e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 650376 Mean 1019 RMS 4284 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 650376 Mean 2.372 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 3.505e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 650376 Mean 1.908e+04 RMS 13.98 Underflow 6.157e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 650376 Mean 1098 RMS 4394 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 650376 Mean 21.77 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 3.681e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 650376 Mean 1.904e+04 RMS 23.25 Underflow 6.136e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 650376 Mean 1077 RMS 4404 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 650376 Mean -0.9827 RMS 0.6356 Underflow 0 Overflow 3.681e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 650376 Mean 1.906e+04 RMS 25.11 Underflow 6.136e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 650376 Mean 1086 RMS 4390 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 650376 Mean 12.13 RMS 1.37 Underflow 0 Overflow 3.677e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 650376 Mean 1.903e+04 RMS 21.98 Underflow 6.136e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 650376 Mean 1041 RMS 4351 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 650376 Mean -12.96 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 3.645e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 650376 Mean 1.902e+04 RMS 16.56 Underflow 6.144e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 650376 Mean 1026 RMS 4282 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 650376 Mean 6.837 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 3.534e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 650376 Mean 1.903e+04 RMS 13.99 Underflow 6.156e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 650376 Mean 996.9 RMS 4271 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 650376 Mean -15.26 RMS 1.405 Underflow 0 Overflow 3.496e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 650376 Mean 1.903e+04 RMS 13.7 Underflow 6.159e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 650376 Mean 1220 RMS 4688 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 650376 Mean -9.129 RMS 1.301 Underflow 0 Overflow 4.187e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 650376 Mean 1.91e+04 RMS 9.706 Underflow 6.085e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 650376 Mean 1253 RMS 4651 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 650376 Mean 33.3 RMS 1.393 Underflow 0 Overflow 4.187e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 650376 Mean 1.899e+04 RMS 9.575 Underflow 6.085e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 650376 Mean 1253 RMS 4685 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 650376 Mean 23.69 RMS 1.378 Underflow 0 Overflow 4.205e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 650376 Mean 1.912e+04 RMS 9.504 Underflow 6.085e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 650376 Mean 1256 RMS 4689 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 650376 Mean 23.04 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 4.207e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 650376 Mean 1.909e+04 RMS 12.66 Underflow 6.083e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 650376 Mean 1237 RMS 4678 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 650376 Mean 7.73 RMS 1.361 Underflow 0 Overflow 4.205e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 650376 Mean 1.904e+04 RMS 12.27 Underflow 6.083e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 650376 Mean 1232 RMS 4660 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 650376 Mean 7.383 RMS 1.361 Underflow 0 Overflow 4.203e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 650376 Mean 1.897e+04 RMS 12.61 Underflow 6.084e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 650376 Mean 1250 RMS 4647 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 650376 Mean 31.39 RMS 1.449 Underflow 0 Overflow 4.208e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 650376 Mean 1.897e+04 RMS 9.788 Underflow 6.085e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 650376 Mean 1232 RMS 4673 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 650376 Mean 6.072 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 4.21e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 650376 Mean 1.905e+04 RMS 9.636 Underflow 6.085e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 650376 Mean 1232 RMS 4657 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 650376 Mean 7.065 RMS 1.315 Underflow 0 Overflow 4.208e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 650376 Mean 1.894e+04 RMS 11.46 Underflow 6.083e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 650376 Mean 1243 RMS 4670 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 650376 Mean 15.22 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 4.205e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 650376 Mean 1.901e+04 RMS 12.63 Underflow 6.083e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 650376 Mean 1231 RMS 4703 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 650376 Mean -4.908 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 4.203e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 650376 Mean 1.912e+04 RMS 13.14 Underflow 6.083e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 650376 Mean 1218 RMS 4669 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 650376 Mean -5.958 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 4.202e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 650376 Mean 1.903e+04 RMS 10.19 Underflow 6.086e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 650376 Mean 1396 RMS 4894 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 650376 Mean 31.91 RMS 1.463 Underflow 0 Overflow 4.709e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 650376 Mean 1.896e+04 RMS 8.991 Underflow 6.035e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 650376 Mean 1365 RMS 4915 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 650376 Mean -5.404 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 4.689e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 650376 Mean 1.9e+04 RMS 9.205 Underflow 6.035e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 650376 Mean 1367 RMS 4930 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 650376 Mean -9.046 RMS 1.295 Underflow 0 Overflow 4.703e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 650376 Mean 1.903e+04 RMS 9.662 Underflow 6.034e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 650376 Mean 1359 RMS 4928 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 650376 Mean -19.2 RMS 1.376 Underflow 0 Overflow 4.727e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 650376 Mean 1.898e+04 RMS 11.06 Underflow 6.032e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 650376 Mean 1388 RMS 4960 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 650376 Mean -2.439 RMS 1.246 Underflow 0 Overflow 4.761e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 650376 Mean 1.908e+04 RMS 16.18 Underflow 6.03e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 650376 Mean 1379 RMS 4945 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 650376 Mean -11.39 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 4.766e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 650376 Mean 1.896e+04 RMS 17.92 Underflow 6.027e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 650376 Mean 1383 RMS 4914 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 650376 Mean 12.36 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 4.694e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 650376 Mean 1.901e+04 RMS 9.517 Underflow 6.035e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 650376 Mean 1381 RMS 4941 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 650376 Mean 1.854 RMS 1.36 Underflow 0 Overflow 4.718e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 650376 Mean 1.909e+04 RMS 9.685 Underflow 6.034e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 650376 Mean 1378 RMS 4924 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 650376 Mean 1.917 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 4.725e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 650376 Mean 1.9e+04 RMS 10.81 Underflow 6.033e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 650376 Mean 1390 RMS 4924 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 650376 Mean 13.34 RMS 1.4 Underflow 0 Overflow 4.739e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 650376 Mean 1.9e+04 RMS 10.96 Underflow 6.032e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 650376 Mean 1380 RMS 4916 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 650376 Mean 4.015 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 4.765e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 650376 Mean 1.896e+04 RMS 14.21 Underflow 6.032e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 650376 Mean 1379 RMS 4938 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 650376 Mean -6.846 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 4.766e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 650376 Mean 1.898e+04 RMS 15.26 Underflow 6.029e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 650376 Mean 1574 RMS 5269 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 650376 Mean -17.59 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 5.438e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 650376 Mean 1.902e+04 RMS 21.32 Underflow 5.96e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 650376 Mean 1627 RMS 5262 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 650376 Mean 41.23 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 5.438e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 650376 Mean 1.909e+04 RMS 18.48 Underflow 5.963e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 650376 Mean 1608 RMS 5238 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 650376 Mean 26.88 RMS 1.393 Underflow 0 Overflow 5.434e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 650376 Mean 1.896e+04 RMS 19.75 Underflow 5.961e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 650376 Mean 1545 RMS 5202 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 650376 Mean -10.3 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 5.395e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 650376 Mean 1.895e+04 RMS 11.83 Underflow 5.97e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 650376 Mean 1531 RMS 5181 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 650376 Mean -4.632 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 5.252e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 650376 Mean 1.901e+04 RMS 9.027 Underflow 5.979e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 650376 Mean 1533 RMS 5157 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 650376 Mean 6.134 RMS 1.361 Underflow 0 Overflow 5.305e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 650376 Mean 1.895e+04 RMS 8.293 Underflow 5.98e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 650376 Mean 1560 RMS 5278 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 650376 Mean -33.49 RMS 1.437 Underflow 0 Overflow 5.438e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 650376 Mean 1.904e+04 RMS 20.57 Underflow 5.96e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 650376 Mean 1577 RMS 5285 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 650376 Mean -19.43 RMS 1.412 Underflow 0 Overflow 5.436e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 650376 Mean 1.908e+04 RMS 20.65 Underflow 5.96e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 650376 Mean 1581 RMS 5263 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 650376 Mean -7.198 RMS 1.396 Underflow 0 Overflow 5.432e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 650376 Mean 1.902e+04 RMS 18.67 Underflow 5.962e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 650376 Mean 1541 RMS 5193 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 650376 Mean -4.409 RMS 1.389 Underflow 0 Overflow 5.307e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 650376 Mean 1.899e+04 RMS 12.32 Underflow 5.975e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 650376 Mean 1538 RMS 5169 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 650376 Mean 6.884 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 5.272e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 650376 Mean 1.899e+04 RMS 8.926 Underflow 5.979e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 650376 Mean 1543 RMS 5199 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 650376 Mean 3.797 RMS 1.403 Underflow 0 Overflow 5.296e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 650376 Mean 1.91e+04 RMS 8.878 Underflow 5.98e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 650376 Mean 1405 RMS 4942 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 650376 Mean 19.19 RMS 1.369 Underflow 0 Overflow 4.756e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 650376 Mean 1.903e+04 RMS 14.61 Underflow 6.03e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 650376 Mean 1387 RMS 4951 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 650376 Mean -2.126 RMS 1.128 Underflow 0 Overflow 4.763e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 650376 Mean 1.903e+04 RMS 15.26 Underflow 6.029e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 650376 Mean 1364 RMS 4929 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 650376 Mean -21.19 RMS 2.209 Underflow 0 Overflow 4.77e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 650376 Mean 1.89e+04 RMS 14.56 Underflow 6.028e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 650376 Mean 1445 RMS 4979 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 650376 Mean 42.55 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 4.786e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 650376 Mean 1.912e+04 RMS 16.58 Underflow 6.026e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 650376 Mean 1351 RMS 4918 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 650376 Mean -19.82 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 4.696e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 650376 Mean 1.899e+04 RMS 14.66 Underflow 6.035e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 650376 Mean 1395 RMS 4934 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 650376 Mean 19.25 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 4.698e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 650376 Mean 1.908e+04 RMS 16.55 Underflow 6.034e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 650376 Mean 1408 RMS 4960 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 650376 Mean 14.91 RMS 1.395 Underflow 0 Overflow 4.761e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 650376 Mean 1.907e+04 RMS 14.53 Underflow 6.029e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 650376 Mean 1393 RMS 4946 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 650376 Mean 4.777 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 4.754e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 650376 Mean 1.901e+04 RMS 16.26 Underflow 6.029e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 650376 Mean 1409 RMS 4953 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 650376 Mean 15.55 RMS 1.396 Underflow 0 Overflow 4.77e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 650376 Mean 1.902e+04 RMS 14.44 Underflow 6.027e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 650376 Mean 1359 RMS 4903 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 650376 Mean -1.489 RMS 1.05 Underflow 0 Overflow 4.671e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 650376 Mean 1.903e+04 RMS 11.03 Underflow 6.039e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 650376 Mean 1368 RMS 4908 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 650376 Mean -0.09961 RMS 1.07 Underflow 18 Overflow 4.696e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 650376 Mean 1.898e+04 RMS 16.88 Underflow 6.035e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 650376 Mean 1394 RMS 4949 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 650376 Mean 13.34 RMS 1.428 Underflow 0 Overflow 4.703e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 650376 Mean 1.913e+04 RMS 13.31 Underflow 6.034e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 650376 Mean 1400 RMS 5012 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 650376 Mean -20.84 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 4.837e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 650376 Mean 1.908e+04 RMS 14.41 Underflow 6.02e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 650376 Mean 1409 RMS 4978 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 650376 Mean -1.351 RMS 1.042 Underflow 0 Overflow 4.837e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 650376 Mean 1.899e+04 RMS 11.81 Underflow 6.021e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 650376 Mean 1424 RMS 4993 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 650376 Mean 9.12 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 4.835e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 650376 Mean 1.905e+04 RMS 12.9 Underflow 6.02e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 650376 Mean 1395 RMS 4971 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 650376 Mean -13.12 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 4.837e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 650376 Mean 1.894e+04 RMS 11.77 Underflow 6.02e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 650376 Mean 1393 RMS 4933 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 650376 Mean 4.573 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 4.788e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 650376 Mean 1.892e+04 RMS 7.766 Underflow 6.026e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 650376 Mean 1411 RMS 4940 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 650376 Mean 21.18 RMS 1.329 Underflow 0 Overflow 4.783e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 650376 Mean 1.897e+04 RMS 7.382 Underflow 6.027e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 650376 Mean 1380 RMS 4960 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 650376 Mean -25.81 RMS 1.318 Underflow 0 Overflow 4.838e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 650376 Mean 1.888e+04 RMS 13.14 Underflow 6.02e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 650376 Mean 1400 RMS 4954 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 650376 Mean -3.524 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 4.837e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 650376 Mean 1.888e+04 RMS 14.26 Underflow 6.02e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 650376 Mean 1428 RMS 4970 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 650376 Mean 19.93 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 4.836e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 650376 Mean 1.897e+04 RMS 13.51 Underflow 6.02e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 650376 Mean 1448 RMS 4988 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 650376 Mean 40.36 RMS 1.364 Underflow 0 Overflow 4.804e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 650376 Mean 1.912e+04 RMS 9.558 Underflow 6.024e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 650376 Mean 1359 RMS 4940 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 650376 Mean -30.83 RMS 1.412 Underflow 0 Overflow 4.786e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 650376 Mean 1.892e+04 RMS 7.398 Underflow 6.027e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 650376 Mean 1388 RMS 4939 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 650376 Mean -0.4061 RMS 0.9445 Underflow 0 Overflow 4.77e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 650376 Mean 1.896e+04 RMS 7.216 Underflow 6.027e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 650376 Mean 1354 RMS 4913 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 650376 Mean -16.11 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 4.694e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 650376 Mean 1.897e+04 RMS 13.72 Underflow 6.034e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 650376 Mean 1362 RMS 4916 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 650376 Mean -8.43 RMS 1.34 Underflow 0 Overflow 4.696e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 650376 Mean 1.9e+04 RMS 14.37 Underflow 6.035e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 650376 Mean 1363 RMS 4890 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 650376 Mean -0.04221 RMS 1.145 Underflow 0 Overflow 4.696e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 650376 Mean 1.891e+04 RMS 14.35 Underflow 6.035e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 650376 Mean 1321 RMS 4887 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 650376 Mean -42.52 RMS 1.294 Underflow 0 Overflow 4.696e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 650376 Mean 1.884e+04 RMS 14.02 Underflow 6.034e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 650376 Mean 1320 RMS 4851 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 650376 Mean -18.76 RMS 1.381 Underflow 0 Overflow 4.615e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 650376 Mean 1.89e+04 RMS 7.394 Underflow 6.044e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 650376 Mean 1322 RMS 4881 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 650376 Mean -29.86 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 4.639e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 650376 Mean 1.895e+04 RMS 10.03 Underflow 6.041e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 650376 Mean 1390 RMS 4933 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 650376 Mean 14.81 RMS 1.386 Underflow 0 Overflow 4.696e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 650376 Mean 1.908e+04 RMS 15.27 Underflow 6.035e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 650376 Mean 1376 RMS 4925 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 650376 Mean 2.15 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 4.694e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 650376 Mean 1.904e+04 RMS 15.1 Underflow 6.035e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 650376 Mean 1365 RMS 4924 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 650376 Mean -8.262 RMS 1.364 Underflow 0 Overflow 4.696e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 650376 Mean 1.901e+04 RMS 14.02 Underflow 6.034e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 650376 Mean 1352 RMS 4884 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 650376 Mean 0.2968 RMS 1.245 Underflow 0 Overflow 4.696e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 650376 Mean 1.902e+04 RMS 8.457 Underflow 6.042e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 650376 Mean 1344 RMS 4835 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 650376 Mean 9.309 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 4.628e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 650376 Mean 1.887e+04 RMS 7.68 Underflow 6.044e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 650376 Mean 1322 RMS 4832 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 650376 Mean -8.866 RMS 1.333 Underflow 0 Overflow 4.63e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 650376 Mean 1.887e+04 RMS 6.441 Underflow 6.046e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 650376 Mean 1986 RMS 5823 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 650376 Mean -10.23 RMS 1.278 Underflow 0 Overflow 6.842e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 650376 Mean 1.897e+04 RMS 13.02 Underflow 5.82e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 650376 Mean 2001 RMS 5841 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 650376 Mean -1.619 RMS 0.9456 Underflow 0 Overflow 6.838e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 650376 Mean 1.904e+04 RMS 14.38 Underflow 5.82e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 650376 Mean 2000 RMS 5797 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 650376 Mean 20.32 RMS 1.354 Underflow 0 Overflow 6.838e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 650376 Mean 1.899e+04 RMS 9.364 Underflow 5.826e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 650376 Mean 2000 RMS 5812 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 650376 Mean 10.77 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 6.835e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 650376 Mean 1.899e+04 RMS 11.99 Underflow 5.822e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 650376 Mean 2003 RMS 5810 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 650376 Mean 31.56 RMS 1.417 Underflow 0 Overflow 6.745e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 650376 Mean 1.913e+04 RMS 6.184 Underflow 5.833e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 650376 Mean 1983 RMS 5792 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 650376 Mean 16.43 RMS 1.404 Underflow 0 Overflow 6.804e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 650376 Mean 1.906e+04 RMS 6.091 Underflow 5.833e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 650376 Mean 1967 RMS 5818 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 650376 Mean -27.27 RMS 1.312 Underflow 0 Overflow 6.84e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 650376 Mean 1.894e+04 RMS 14.23 Underflow 5.82e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 650376 Mean 2013 RMS 5833 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 650376 Mean 13.83 RMS 1.383 Underflow 0 Overflow 6.842e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 650376 Mean 1.903e+04 RMS 13.42 Underflow 5.82e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 650376 Mean 2015 RMS 5820 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 650376 Mean 19.6 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 6.842e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 650376 Mean 1.899e+04 RMS 13.24 Underflow 5.82e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 650376 Mean 1993 RMS 5805 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 650376 Mean 12.86 RMS 1.386 Underflow 0 Overflow 6.82e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 650376 Mean 1.901e+04 RMS 8.962 Underflow 5.826e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 650376 Mean 1938 RMS 5757 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 650376 Mean -16.82 RMS 1.367 Underflow 0 Overflow 6.782e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 650376 Mean 1.891e+04 RMS 6.372 Underflow 5.833e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 650376 Mean 1938 RMS 5724 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 650376 Mean -3.304 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 6.752e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 650376 Mean 1.882e+04 RMS 6.048 Underflow 5.833e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40

-20

0

20

40

Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18800

18850

18900

18950

19000

19050

19100

19150

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18800

18850

18900

18950

19000

19050

19100

19150

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

Signal RMS vs 12*FE+Chip