-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 1052280 Mean 693.2 RMS 3551 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 1052280 Mean 11.73 RMS 1.427 Underflow 0 Overflow 3.737e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 1052280 Mean 1.92e+04 RMS 8.617 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 1052280 Mean 698.1 RMS 3553 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 1052280 Mean 16.28 RMS 1.403 Underflow 0 Overflow 3.737e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 1052280 Mean 1.922e+04 RMS 9.711 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 1052280 Mean 698.1 RMS 3537 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 1052280 Mean 19.45 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 3.737e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 1052280 Mean 1.913e+04 RMS 9.366 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 1052280 Mean 677 RMS 3548 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 1052280 Mean -3.591 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 3.735e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

210

310

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 1052280 Mean 1.917e+04 RMS 9.769 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 1052280 Mean 685.1 RMS 3563 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 1052280 Mean 1.75 RMS 1.437 Underflow 0 Overflow 3.733e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 1052280 Mean 1.926e+04 RMS 9.525 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 1052280 Mean 683.1 RMS 3549 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 1052280 Mean 2.465 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 3.733e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 1052280 Mean 1.919e+04 RMS 9.737 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 1052280 Mean 697.8 RMS 3532 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 1052280 Mean 21.42 RMS 1.375 Underflow 0 Overflow 3.728e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 1052280 Mean 1.915e+04 RMS 5.381 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 1052280 Mean 678.4 RMS 3542 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 1052280 Mean -0.9502 RMS 0.6333 Underflow 0 Overflow 3.74e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 1052280 Mean 1.915e+04 RMS 5.54 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 1052280 Mean 699.9 RMS 3560 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 1052280 Mean 11.83 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 3.799e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 1052280 Mean 1.912e+04 RMS 7.992 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 1052280 Mean 692.9 RMS 3604 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 1052280 Mean -12.59 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 3.897e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 1052280 Mean 1.91e+04 RMS 12.59 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 1052280 Mean 729.4 RMS 3646 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 1052280 Mean 6.851 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 3.987e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 1052280 Mean 1.913e+04 RMS 12.58 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 1052280 Mean 718.5 RMS 3677 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 1052280 Mean -15.25 RMS 1.403 Underflow 0 Overflow 4.03e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 1052280 Mean 1.914e+04 RMS 22.48 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 1052280 Mean 698.4 RMS 3621 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 1052280 Mean -9.317 RMS 1.298 Underflow 0 Overflow 3.875e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 1052280 Mean 1.922e+04 RMS 7.824 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 1052280 Mean 735.8 RMS 3593 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 1052280 Mean 33.43 RMS 1.4 Underflow 0 Overflow 3.875e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 1052280 Mean 1.911e+04 RMS 7.731 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 1052280 Mean 730.4 RMS 3617 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 1052280 Mean 23.51 RMS 1.364 Underflow 0 Overflow 3.872e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 1052280 Mean 1.923e+04 RMS 6.847 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 1052280 Mean 730 RMS 3617 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 1052280 Mean 22.92 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 3.874e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 1052280 Mean 1.923e+04 RMS 7.871 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 1052280 Mean 712.3 RMS 3604 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 1052280 Mean 8.143 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 3.874e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 1052280 Mean 1.915e+04 RMS 6.836 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 1052280 Mean 707.7 RMS 3589 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 1052280 Mean 7.519 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 3.874e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 1052280 Mean 1.91e+04 RMS 6.69 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 1052280 Mean 765.6 RMS 3669 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 1052280 Mean 30.88 RMS 1.457 Underflow 0 Overflow 4.057e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 1052280 Mean 1.909e+04 RMS 15.79 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 1052280 Mean 745 RMS 3692 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 1052280 Mean 5.858 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 4.057e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 1052280 Mean 1.918e+04 RMS 14.64 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 1052280 Mean 723.9 RMS 3626 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 1052280 Mean 6.607 RMS 1.308 Underflow 0 Overflow 3.973e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 1052280 Mean 1.905e+04 RMS 7.384 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 1052280 Mean 731.9 RMS 3629 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 1052280 Mean 15.63 RMS 1.488 Underflow 180 Overflow 3.946e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 1052280 Mean 1.912e+04 RMS 7.427 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 1052280 Mean 708.5 RMS 3634 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 1052280 Mean -5.245 RMS 1.385 Underflow 0 Overflow 3.909e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 1052280 Mean 1.921e+04 RMS 5.593 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 1052280 Mean 705.5 RMS 3622 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 1052280 Mean -5.89 RMS 1.394 Underflow 0 Overflow 3.908e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 1052280 Mean 1.915e+04 RMS 5.698 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 1052280 Mean 748.7 RMS 3626 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 1052280 Mean 32.19 RMS 1.451 Underflow 0 Overflow 3.955e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 1052280 Mean 1.91e+04 RMS 7.341 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 1052280 Mean 714 RMS 3641 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 1052280 Mean -5.527 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 3.955e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 1052280 Mean 1.914e+04 RMS 6.071 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 1052280 Mean 710.4 RMS 3643 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 1052280 Mean -9.091 RMS 1.294 Underflow 0 Overflow 3.953e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 1052280 Mean 1.916e+04 RMS 7.11 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 1052280 Mean 699 RMS 3638 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 1052280 Mean -19.41 RMS 1.376 Underflow 0 Overflow 3.955e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 1052280 Mean 1.912e+04 RMS 6.033 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 1052280 Mean 712.3 RMS 3635 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 1052280 Mean -2.579 RMS 1.272 Underflow 0 Overflow 3.949e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 1052280 Mean 1.92e+04 RMS 5.789 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 1052280 Mean 701.2 RMS 3620 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 1052280 Mean -11.67 RMS 1.329 Underflow 0 Overflow 3.953e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 1052280 Mean 1.909e+04 RMS 6.109 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 1052280 Mean 682.1 RMS 3514 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 1052280 Mean 12.32 RMS 1.374 Underflow 0 Overflow 3.697e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 1052280 Mean 1.912e+04 RMS 4.279 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 1052280 Mean 675.4 RMS 3534 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 1052280 Mean 1.673 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 3.697e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 1052280 Mean 1.922e+04 RMS 4.222 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 1052280 Mean 673.5 RMS 3520 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 1052280 Mean 2.21 RMS 1.394 Underflow 0 Overflow 3.694e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 1052280 Mean 1.913e+04 RMS 4.291 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 1052280 Mean 694.2 RMS 3542 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 1052280 Mean 13.97 RMS 1.384 Underflow 15 Overflow 3.742e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 1052280 Mean 1.914e+04 RMS 8.616 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 1052280 Mean 673.9 RMS 3511 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 1052280 Mean 3.848 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 3.742e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 1052280 Mean 1.908e+04 RMS 4.044 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 1052280 Mean 671 RMS 3536 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 1052280 Mean -6.856 RMS 1.375 Underflow 0 Overflow 3.742e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 1052280 Mean 1.912e+04 RMS 4.653 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 1052280 Mean 700.6 RMS 3642 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 1052280 Mean -17.67 RMS 1.654 Underflow 0 Overflow 3.961e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 1052280 Mean 1.917e+04 RMS 4.769 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 1052280 Mean 762.5 RMS 3647 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 1052280 Mean 41.2 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 3.982e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 1052280 Mean 1.921e+04 RMS 5.321 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 1052280 Mean 747.7 RMS 3633 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 1052280 Mean 27.15 RMS 1.364 Underflow 0 Overflow 3.982e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 1052280 Mean 1.907e+04 RMS 7.042 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 1052280 Mean 711.6 RMS 3640 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 1052280 Mean -10.19 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 3.982e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 1052280 Mean 1.906e+04 RMS 6.8 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 1052280 Mean 719.9 RMS 3654 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 1052280 Mean -4.567 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 3.982e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 1052280 Mean 1.915e+04 RMS 6.618 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 1052280 Mean 727 RMS 3636 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 1052280 Mean 6.061 RMS 1.328 Underflow 0 Overflow 3.982e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 1052280 Mean 1.906e+04 RMS 6.715 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 1052280 Mean 676.4 RMS 3625 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 1052280 Mean -33.74 RMS 1.425 Underflow 0 Overflow 3.888e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 1052280 Mean 1.919e+04 RMS 18.57 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 1052280 Mean 689.5 RMS 3623 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 1052280 Mean -19.19 RMS 1.411 Underflow 0 Overflow 3.888e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 1052280 Mean 1.921e+04 RMS 17.52 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 1052280 Mean 665 RMS 3524 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 1052280 Mean -7.154 RMS 1.393 Underflow 0 Overflow 3.73e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 1052280 Mean 1.915e+04 RMS 6.722 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 1052280 Mean 667 RMS 3522 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 1052280 Mean -4.193 RMS 1.376 Underflow 0 Overflow 3.728e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 1052280 Mean 1.916e+04 RMS 7.007 Underflow 1.015e+06 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 1052280 Mean 672.8 RMS 3506 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 1052280 Mean 6.785 RMS 1.408 Underflow 0 Overflow 3.665e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 1052280 Mean 1.913e+04 RMS 5.423 Underflow 1.016e+06 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 1052280 Mean 673.5 RMS 3526 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 1052280 Mean 3.941 RMS 1.474 Underflow 0 Overflow 3.661e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 1052280 Mean 1.925e+04 RMS 5.326 Underflow 1.016e+06 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 1052280 Mean 743.3 RMS 3651 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 1052280 Mean 19.66 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 4e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 1052280 Mean 1.917e+04 RMS 7.091 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 1052280 Mean 726.8 RMS 3667 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 1052280 Mean -2.003 RMS 1.089 Underflow 0 Overflow 4e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 1052280 Mean 1.917e+04 RMS 6.469 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 1052280 Mean 703 RMS 3643 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 1052280 Mean -21.02 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 4e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 1052280 Mean 1.904e+04 RMS 6.036 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 1052280 Mean 772.7 RMS 3674 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 1052280 Mean 42.32 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 4e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 1052280 Mean 1.926e+04 RMS 6.235 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 1052280 Mean 707.2 RMS 3659 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 1052280 Mean -19.52 RMS 1.378 Underflow 0 Overflow 4e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 1052280 Mean 1.913e+04 RMS 6.226 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 1052280 Mean 749.8 RMS 3675 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 1052280 Mean 19.36 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 4e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 1052280 Mean 1.924e+04 RMS 6.639 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 1052280 Mean 788.1 RMS 3775 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 1052280 Mean 14.79 RMS 1.859 Underflow 96 Overflow 4.297e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 1052280 Mean 1.922e+04 RMS 21.97 Underflow 1.01e+06 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 1052280 Mean 780.8 RMS 3779 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 1052280 Mean 4.746 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 4.28e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 1052280 Mean 1.919e+04 RMS 8.162 Underflow 1.01e+06 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 1052280 Mean 832.5 RMS 3860 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 1052280 Mean 15.47 RMS 1.394 Underflow 0 Overflow 4.709e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 1052280 Mean 1.915e+04 RMS 7.21 Underflow 1.008e+06 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 1052280 Mean 859.9 RMS 3973 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 1052280 Mean -1.363 RMS 1.024 Underflow 0 Overflow 4.741e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 1052280 Mean 1.919e+04 RMS 11.31 Underflow 1.005e+06 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 1052280 Mean 880.4 RMS 4010 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 1052280 Mean -0.2641 RMS 0.9947 Underflow 0 Overflow 4.846e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 1052280 Mean 1.914e+04 RMS 20.77 Underflow 1.004e+06 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 1052280 Mean 900.8 RMS 4037 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 1052280 Mean 13.57 RMS 1.421 Underflow 0 Overflow 4.847e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 1052280 Mean 1.927e+04 RMS 19 Underflow 1.004e+06 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 1052280 Mean 646.7 RMS 3519 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 1052280 Mean -20.66 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 3.654e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 1052280 Mean 1.921e+04 RMS 11.05 Underflow 1.016e+06 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 1052280 Mean 662.4 RMS 3501 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 1052280 Mean -1.312 RMS 1.031 Underflow 0 Overflow 3.654e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 1052280 Mean 1.913e+04 RMS 8.751 Underflow 1.016e+06 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 1052280 Mean 671.5 RMS 3501 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 1052280 Mean 9.196 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 3.654e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 1052280 Mean 1.918e+04 RMS 8.022 Underflow 1.016e+06 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 1052280 Mean 650.5 RMS 3498 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 1052280 Mean -12.88 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 3.656e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 1052280 Mean 1.909e+04 RMS 8.219 Underflow 1.016e+06 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 1052280 Mean 653.9 RMS 3453 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 1052280 Mean 4.621 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 3.656e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 1052280 Mean 1.904e+04 RMS 5.758 Underflow 1.016e+06 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 1052280 Mean 673.3 RMS 3465 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 1052280 Mean 21.12 RMS 1.33 Underflow 0 Overflow 3.656e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 1052280 Mean 1.911e+04 RMS 7.763 Underflow 1.016e+06 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 1052280 Mean 784.1 RMS 3844 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 1052280 Mean -25.91 RMS 1.504 Underflow 0 Overflow 4.475e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 1052280 Mean 1.903e+04 RMS 7.42 Underflow 1.008e+06 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 1052280 Mean 807.7 RMS 3842 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 1052280 Mean -3.507 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 4.508e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 1052280 Mean 1.901e+04 RMS 8.931 Underflow 1.007e+06 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 1052280 Mean 831 RMS 3850 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 1052280 Mean 20.02 RMS 1.696 Underflow 90 Overflow 4.484e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 1052280 Mean 1.911e+04 RMS 7.869 Underflow 1.008e+06 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 1052280 Mean 866 RMS 3899 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 1052280 Mean 40.46 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 4.516e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 1052280 Mean 1.928e+04 RMS 10.04 Underflow 1.007e+06 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 1052280 Mean 781.9 RMS 3855 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 1052280 Mean -31.21 RMS 1.437 Underflow 0 Overflow 4.516e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 1052280 Mean 1.907e+04 RMS 9.616 Underflow 1.008e+06 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 1052280 Mean 805.4 RMS 3838 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 1052280 Mean -0.4393 RMS 0.9286 Underflow 0 Overflow 4.516e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 1052280 Mean 1.911e+04 RMS 8.725 Underflow 1.008e+06 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 1052280 Mean 709 RMS 3652 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 1052280 Mean -16.16 RMS 2.033 Underflow 486 Overflow 4.007e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 1052280 Mean 1.911e+04 RMS 7.931 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 1052280 Mean 721 RMS 3664 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 1052280 Mean -8.53 RMS 1.726 Underflow 810 Overflow 4.025e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 1052280 Mean 1.912e+04 RMS 7.466 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 1052280 Mean 730.7 RMS 3658 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 1052280 Mean -0.02103 RMS 1.231 Underflow 810 Overflow 4.055e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 1052280 Mean 1.904e+04 RMS 5.638 Underflow 1.012e+06 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 1052280 Mean 705.6 RMS 3698 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 1052280 Mean -42.82 RMS 1.309 Underflow 0 Overflow 4.142e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 1052280 Mean 1.898e+04 RMS 11.35 Underflow 1.011e+06 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 1052280 Mean 727.3 RMS 3695 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 1052280 Mean -18.92 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 4.126e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 1052280 Mean 1.902e+04 RMS 7.888 Underflow 1.011e+06 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 1052280 Mean 721.6 RMS 3718 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 1052280 Mean -29.84 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 4.142e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 1052280 Mean 1.912e+04 RMS 16.11 Underflow 1.011e+06 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 1052280 Mean 854.3 RMS 3926 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 1052280 Mean 14.91 RMS 1.386 Underflow 0 Overflow 4.604e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 1052280 Mean 1.922e+04 RMS 13.2 Underflow 1.006e+06 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 1052280 Mean 837.2 RMS 3914 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 1052280 Mean 2.174 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 4.6e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 1052280 Mean 1.918e+04 RMS 11.34 Underflow 1.006e+06 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 1052280 Mean 815.2 RMS 3887 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 1052280 Mean -8.476 RMS 1.361 Underflow 0 Overflow 4.57e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 1052280 Mean 1.917e+04 RMS 6.719 Underflow 1.007e+06 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 1052280 Mean 837.8 RMS 3918 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 1052280 Mean 0.4043 RMS 1.263 Underflow 0 Overflow 4.604e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 1052280 Mean 1.917e+04 RMS 12.44 Underflow 1.006e+06 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 1052280 Mean 814.9 RMS 3828 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 1052280 Mean 9.398 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 4.466e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 1052280 Mean 1.9e+04 RMS 4.358 Underflow 1.008e+06 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 1052280 Mean 798.7 RMS 3837 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 1052280 Mean -8.858 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 4.469e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 1052280 Mean 1.903e+04 RMS 4.333 Underflow 1.008e+06 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 1052280 Mean 694 RMS 3602 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 1052280 Mean -10.07 RMS 1.275 Underflow 0 Overflow 3.91e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 1052280 Mean 1.913e+04 RMS 5.018 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 1052280 Mean 703.6 RMS 3610 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 1052280 Mean -1.646 RMS 0.955 Underflow 0 Overflow 3.872e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 1052280 Mean 1.918e+04 RMS 4.822 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 1052280 Mean 721.3 RMS 3594 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 1052280 Mean 19.82 RMS 1.41 Underflow 0 Overflow 3.877e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 1052280 Mean 1.913e+04 RMS 4.29 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 1052280 Mean 717.1 RMS 3605 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 1052280 Mean 11.01 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 3.91e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 1052280 Mean 1.913e+04 RMS 6.675 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 1052280 Mean 737.7 RMS 3619 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 1052280 Mean 31.42 RMS 1.434 Underflow 0 Overflow 3.861e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 1052280 Mean 1.928e+04 RMS 4.539 Underflow 1.014e+06 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 1052280 Mean 729.3 RMS 3630 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 1052280 Mean 16.21 RMS 1.409 Underflow 0 Overflow 3.91e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 1052280 Mean 1.921e+04 RMS 8.154 Underflow 1.013e+06 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 1052280 Mean 1561 RMS 5275 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

610 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 1052280 Mean -27.2 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 8.762e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 1052280 Mean 1.909e+04 RMS 7.024 Underflow 9.649e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 1052280 Mean 1620 RMS 5310 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 1052280 Mean 14 RMS 1.376 Underflow 0 Overflow 8.849e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 1052280 Mean 1.918e+04 RMS 9.695 Underflow 9.641e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 1052280 Mean 1607 RMS 5275 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 1052280 Mean 19.56 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 8.762e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 1052280 Mean 1.914e+04 RMS 7.262 Underflow 9.649e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 1052280 Mean 1618 RMS 5308 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 1052280 Mean 13.07 RMS 1.385 Underflow 0 Overflow 8.851e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 1052280 Mean 1.917e+04 RMS 8.802 Underflow 9.642e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 1052280 Mean 1553 RMS 5236 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 1052280 Mean -16.69 RMS 1.625 Underflow 0 Overflow 8.728e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 1052280 Mean 1.903e+04 RMS 8.842 Underflow 9.657e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 1052280 Mean 1547 RMS 5194 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 1052280 Mean -3.065 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 8.719e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 1052280 Mean 1.897e+04 RMS 4.433 Underflow 9.664e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40

-20

0

20

40

Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

19300

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18950

19000

19050

19100

19150

19200

19250

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Signal RMS vs 12*FE+Chip