-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All_{Entries 184788}

Mean 1191 RMS 3546 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped_{Entries 184788}

Mean 12 RMS 1.45 Underflow 0 Overflow 1.841e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig_{Entries 184788}

Mean 1.185e+04 RMS 187.5 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All_{Entries 184788}

Mean 1192 RMS 3538 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped_{Entries 184788}

Mean 14.58 RMS 1.418 Underflow 0 Overflow 1.841e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig_{Entries 184788}

Mean 1.183e+04 RMS 187 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All_{Entries 184788}

Mean 1175 RMS 3540 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped_{Entries 184788}

Mean -1.772 RMS 1.213 Underflow 0 Overflow 1.841e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig_{Entries 184788}

Mean 1.182e+04 RMS 187.5 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All_{Entries 184788}

Mean 1177 RMS 3546 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped_{Entries 184788}

Mean -2.055 RMS 1.144 Underflow 0 Overflow 1.84e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig_{Entries 184788}

Mean 1.184e+04 RMS 187.7 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All_{Entries 184788}

Mean 1181 RMS 3545 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped_{Entries 184788}

Mean 2.313 RMS 1.387 Underflow 0 Overflow 1.84e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig_{Entries 184788}

Mean 1.184e+04 RMS 187.6 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All_{Entries 184788}

Mean 1153 RMS 3530 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped_{Entries 184788}

Mean -20.81 RMS 1.364 Underflow 0 Overflow 1.84e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig_{Entries 184788}

Mean 1.177e+04 RMS 186.7 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All_{Entries 184788}

Mean 1184 RMS 3544 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped_{Entries 184788}

Mean 4.598 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 1.841e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig_{Entries 184788}

Mean 1.184e+04 RMS 187.5 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All_{Entries 184788}

Mean 1170 RMS 3547 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped_{Entries 184788}

Mean -9.724 RMS 1.327 Underflow 0 Overflow 1.841e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig_{Entries 184788}

Mean 1.183e+04 RMS 187.6 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All_{Entries 184788}

Mean 1177 RMS 3514 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped_{Entries 184788}

Mean 8.518 RMS 1.387 Underflow 0 Overflow 1.84e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig_{Entries 184788}

Mean 1.174e+04 RMS 185.9 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All_{Entries 184788}

Mean 1165 RMS 3524 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped_{Entries 184788}

Mean -6.688 RMS 1.4 Underflow 0 Overflow 1.84e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig_{Entries 184788}

Mean 1.176e+04 RMS 186.3 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All_{Entries 184788}

Mean 1138 RMS 3516 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped_{Entries 184788}

Mean -31.23 RMS 1.484 Underflow 0 Overflow 1.84e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig_{Entries 184788}

Mean 1.171e+04 RMS 186.1 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All_{Entries 184788}

Mean 1182 RMS 3522 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped_{Entries 184788}

Mean 11.23 RMS 1.375 Underflow 0 Overflow 1.84e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig_{Entries 184788}

Mean 1.177e+04 RMS 186.3 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All_{Entries 184788}

Mean 1144 RMS 3405 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped_{Entries 184788}

Mean 36.77 RMS 1.394 Underflow 0 Overflow 1.777e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig_{Entries 184788}

Mean 1.161e+04 RMS 122.3 Underflow 1.671e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All_{Entries 184788}

Mean 1113 RMS 3412 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped_{Entries 184788}

Mean 1.405 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 1.777e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig_{Entries 184788}

Mean 1.158e+04 RMS 124.3 Underflow 1.671e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All_{Entries 184788}

Mean 1121 RMS 3410 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

310

410

510 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped_{Entries 184788}

Mean 11.45 RMS 1.408 Underflow 0 Overflow 1.791e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig_{Entries 184788}

Mean 1.161e+04 RMS 123.6 Underflow 1.671e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All_{Entries 184788}

Mean 1127 RMS 3449 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped_{Entries 184788}

Mean -6.317 RMS 1.4 Underflow 0 Overflow 1.809e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig_{Entries 184788}

Mean 1.163e+04 RMS 143.7 Underflow 1.668e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All_{Entries 184788}

Mean 1155 RMS 3474 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped_{Entries 184788}

Mean 5.399 RMS 1.385 Underflow 0 Overflow 1.825e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig_{Entries 184788}

Mean 1.165e+04 RMS 159.5 Underflow 1.666e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All_{Entries 184788}

Mean 1143 RMS 3435 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped_{Entries 184788}

Mean 5.402 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 1.827e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig_{Entries 184788}

Mean 1.152e+04 RMS 159.5 Underflow 1.665e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All_{Entries 184788}

Mean 1124 RMS 3402 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped_{Entries 184788}

Mean 18.88 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 1.783e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig_{Entries 184788}

Mean 1.161e+04 RMS 119.3 Underflow 1.672e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All_{Entries 184788}

Mean 1110 RMS 3412 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped_{Entries 184788}

Mean 0.2852 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 1.778e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig_{Entries 184788}

Mean 1.161e+04 RMS 121.5 Underflow 1.671e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All_{Entries 184788}

Mean 1121 RMS 3422 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped_{Entries 184788}

Mean 1.277 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 1.791e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig_{Entries 184788}

Mean 1.158e+04 RMS 135.9 Underflow 1.669e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All_{Entries 184788}

Mean 1075 RMS 3417 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped_{Entries 184788}

Mean -43.83 RMS 1.369 Underflow 0 Overflow 1.807e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig_{Entries 184788}

Mean 1.151e+04 RMS 133.4 Underflow 1.669e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All_{Entries 184788}

Mean 1165 RMS 3459 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped_{Entries 184788}

Mean 20.79 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 1.825e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig_{Entries 184788}

Mean 1.162e+04 RMS 159.3 Underflow 1.666e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All_{Entries 184788}

Mean 1136 RMS 3471 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped_{Entries 184788}

Mean -13.47 RMS 1.425 Underflow 0 Overflow 1.827e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig_{Entries 184788}

Mean 1.162e+04 RMS 162.2 Underflow 1.665e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All_{Entries 184788}

Mean 1058 RMS 3324 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped_{Entries 184788}

Mean 0.4399 RMS 1.325 Underflow 0 Overflow 1.759e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig_{Entries 184788}

Mean 1.152e+04 RMS 110.8 Underflow 1.678e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All_{Entries 184788}

Mean 1056 RMS 3319 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped_{Entries 184788}

Mean -1.033 RMS 0.8079 Underflow 0 Overflow 1.756e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig_{Entries 184788}

Mean 1.148e+04 RMS 112.4 Underflow 1.678e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All_{Entries 184788}

Mean 1070 RMS 3311 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

310

410

510 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped_{Entries 184788}

Mean 15.63 RMS 1.433 Underflow 0 Overflow 1.759e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig_{Entries 184788}

Mean 1.148e+04 RMS 110.8 Underflow 1.678e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All_{Entries 184788}

Mean 1101 RMS 3390 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped_{Entries 184788}

Mean 1.978 RMS 1.428 Underflow 0 Overflow 1.759e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig_{Entries 184788}

Mean 1.156e+04 RMS 149.5 Underflow 1.672e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All_{Entries 184788}

Mean 1084 RMS 3382 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510 FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped_{Entries 184788}

Mean -13.07 RMS 1.404 Underflow 0 Overflow 1.759e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig_{Entries 184788}

Mean 1.151e+04 RMS 149.3 Underflow 1.672e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All_{Entries 184788}

Mean 1099 RMS 3371 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped_{Entries 184788}

Mean 6.099 RMS 1.366 Underflow 0 Overflow 1.759e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig_{Entries 184788}

Mean 1.149e+04 RMS 148.5 Underflow 1.672e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All_{Entries 184788}

Mean 1074 RMS 3304 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped_{Entries 184788}

Mean 23.51 RMS 1.411 Underflow 0 Overflow 1.742e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig_{Entries 184788}

Mean 1.147e+04 RMS 108.9 Underflow 1.678e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All_{Entries 184788}

Mean 1075 RMS 3326 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped_{Entries 184788}

Mean 17.03 RMS 1.439 Underflow 0 Overflow 1.76e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig_{Entries 184788}

Mean 1.155e+04 RMS 109.7 Underflow 1.678e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All_{Entries 184788}

Mean 1106 RMS 3393 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped_{Entries 184788}

Mean 5.809 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 1.76e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig_{Entries 184788}

Mean 1.157e+04 RMS 147.7 Underflow 1.672e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All_{Entries 184788}

Mean 1067 RMS 3352 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped_{Entries 184788}

Mean -19.17 RMS 1.417 Underflow 0 Overflow 1.759e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig_{Entries 184788}

Mean 1.141e+04 RMS 142.7 Underflow 1.672e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All_{Entries 184788}

Mean 1086 RMS 3379 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped_{Entries 184788}

Mean -10.02 RMS 1.304 Underflow 0 Overflow 1.759e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig_{Entries 184788}

Mean 1.15e+04 RMS 150.5 Underflow 1.672e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All_{Entries 184788}

Mean 1113 RMS 3367 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped_{Entries 184788}

Mean 20.92 RMS 1.32 Underflow 0 Overflow 1.759e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig_{Entries 184788}

Mean 1.149e+04 RMS 146.4 Underflow 1.672e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All_{Entries 184788}

Mean 1089 RMS 3315 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped_{Entries 184788}

Mean 40.52 RMS 1.379 Underflow 0 Overflow 1.681e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig_{Entries 184788}

Mean 1.157e+04 RMS 160.3 Underflow 1.68e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All_{Entries 184788}

Mean 1050 RMS 3297 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped_{Entries 184788}

Mean 7.011 RMS 1.402 Underflow 0 Overflow 1.681e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig_{Entries 184788}

Mean 1.147e+04 RMS 160.7 Underflow 1.68e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All_{Entries 184788}

Mean 1025 RMS 3231 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped_{Entries 184788}

Mean 23.57 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 1.681e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig_{Entries 184788}

Mean 1.146e+04 RMS 115.3 Underflow 1.686e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All_{Entries 184788}

Mean 1016 RMS 3253 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped_{Entries 184788}

Mean 1.612 RMS 1.397 Underflow 0 Overflow 1.678e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig_{Entries 184788}

Mean 1.146e+04 RMS 126.6 Underflow 1.685e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All_{Entries 184788}

Mean 1011 RMS 3236 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped_{Entries 184788}

Mean 9.948 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 1.613e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig_{Entries 184788}

Mean 1.148e+04 RMS 112.6 Underflow 1.687e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All_{Entries 184788}

Mean 987.8 RMS 3236 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped_{Entries 184788}

Mean -11.47 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 1.611e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig_{Entries 184788}

Mean 1.146e+04 RMS 111.7 Underflow 1.687e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All_{Entries 184788}

Mean 1037 RMS 3301 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped_{Entries 184788}

Mean -7.745 RMS 1.447 Underflow 0 Overflow 1.681e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig_{Entries 184788}

Mean 1.147e+04 RMS 160.6 Underflow 1.68e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All_{Entries 184788}

Mean 1052 RMS 3296 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped_{Entries 184788}

Mean 9.969 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 1.681e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig_{Entries 184788}

Mean 1.147e+04 RMS 158.8 Underflow 1.68e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All_{Entries 184788}

Mean 1023 RMS 3252 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped_{Entries 184788}

Mean 10.04 RMS 1.63 Underflow 0 Overflow 1.674e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig_{Entries 184788}

Mean 1.148e+04 RMS 124 Underflow 1.685e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All_{Entries 184788}

Mean 994.2 RMS 3249 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped_{Entries 184788}

Mean -14.17 RMS 1.434 Underflow 0 Overflow 1.631e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig_{Entries 184788}

Mean 1.146e+04 RMS 119.8 Underflow 1.686e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All_{Entries 184788}

Mean 986.2 RMS 3217 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped_{Entries 184788}

Mean -8.117 RMS 1.441 Underflow 0 Overflow 1.615e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 10

210

310

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig_{Entries 184788}

Mean 1.14e+04 RMS 112.4 Underflow 1.687e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All_{Entries 184788}

Mean 1000 RMS 3245 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped_{Entries 184788}

Mean -6.34 RMS 1.393 Underflow 0 Overflow 1.642e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig_{Entries 184788}

Mean 1.147e+04 RMS 116.9 Underflow 1.686e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All_{Entries 184788}

Mean 1172 RMS 3430 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped_{Entries 184788}

Mean 32.98 RMS 1.409 Underflow 0 Overflow 1.834e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig_{Entries 184788}

Mean 1.15e+04 RMS 140.8 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All_{Entries 184788}

Mean 1126 RMS 3407 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped_{Entries 184788}

Mean -5.062 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 1.834e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig_{Entries 184788}

Mean 1.139e+04 RMS 139.7 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All_{Entries 184788}

Mean 1143 RMS 3419 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped_{Entries 184788}

Mean 9.091 RMS 1.393 Underflow 0 Overflow 1.834e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig_{Entries 184788}

Mean 1.145e+04 RMS 138.6 Underflow 1.665e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All_{Entries 184788}

Mean 1126 RMS 3403 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped_{Entries 184788}

Mean -1.196 RMS 0.6808 Underflow 0 Overflow 1.834e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig_{Entries 184788}

Mean 1.14e+04 RMS 133.8 Underflow 1.665e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All_{Entries 184788}

Mean 1128 RMS 3402 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped_{Entries 184788}

Mean 9.176 RMS 1.384 Underflow 0 Overflow 1.806e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig_{Entries 184788}

Mean 1.147e+04 RMS 118.8 Underflow 1.668e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All_{Entries 184788}

Mean 1116 RMS 3417 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped_{Entries 184788}

Mean -7.335 RMS 1.444 Underflow 0 Overflow 1.807e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig_{Entries 184788}

Mean 1.151e+04 RMS 118.3 Underflow 1.668e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All_{Entries 184788}

Mean 1128 RMS 3426 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped_{Entries 184788}

Mean -8.945 RMS 1.375 Underflow 0 Overflow 1.834e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig_{Entries 184788}

Mean 1.145e+04 RMS 140.8 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All_{Entries 184788}

Mean 1143 RMS 3418 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped_{Entries 184788}

Mean 8.727 RMS 1.398 Underflow 0 Overflow 1.834e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig_{Entries 184788}

Mean 1.144e+04 RMS 140.2 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All_{Entries 184788}

Mean 1141 RMS 3394 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped_{Entries 184788}

Mean 19.33 RMS 1.383 Underflow 0 Overflow 1.834e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig_{Entries 184788}

Mean 1.141e+04 RMS 127.5 Underflow 1.666e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All_{Entries 184788}

Mean 1089 RMS 3386 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped_{Entries 184788}

Mean -26.23 RMS 1.372 Underflow 0 Overflow 1.834e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig_{Entries 184788}

Mean 1.138e+04 RMS 119.4 Underflow 1.667e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All_{Entries 184788}

Mean 1127 RMS 3393 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped_{Entries 184788}

Mean 12.73 RMS 1.424 Underflow 0 Overflow 1.801e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig_{Entries 184788}

Mean 1.146e+04 RMS 115.7 Underflow 1.668e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All_{Entries 184788}

Mean 1100 RMS 3386 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped_{Entries 184788}

Mean -11.24 RMS 1.376 Underflow 0 Overflow 1.804e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig_{Entries 184788}

Mean 1.142e+04 RMS 114.6 Underflow 1.668e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All_{Entries 184788}

Mean 1070 RMS 3334 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped_{Entries 184788}

Mean -12.77 RMS 1.39 Underflow 0 Overflow 1.769e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig_{Entries 184788}

Mean 1.133e+04 RMS 102.1 Underflow 1.672e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All_{Entries 184788}

Mean 1075 RMS 3331 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped_{Entries 184788}

Mean -5.662 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 1.768e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig_{Entries 184788}

Mean 1.135e+04 RMS 99.62 Underflow 1.672e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All_{Entries 184788}

Mean 1081 RMS 3332 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped_{Entries 184788}

Mean -2.929 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 1.771e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig_{Entries 184788}

Mean 1.132e+04 RMS 103.5 Underflow 1.671e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All_{Entries 184788}

Mean 1096 RMS 3391 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped_{Entries 184788}

Mean -15.75 RMS 1.47 Underflow 0 Overflow 1.795e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig_{Entries 184788}

Mean 1.144e+04 RMS 122.4 Underflow 1.668e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All_{Entries 184788}

Mean 1080 RMS 3357 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped_{Entries 184788}

Mean -12.67 RMS 1.399 Underflow 0 Overflow 1.789e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig_{Entries 184788}

Mean 1.14e+04 RMS 113.9 Underflow 1.671e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All_{Entries 184788}

Mean 1099 RMS 3376 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped_{Entries 184788}

Mean -8.53 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 1.796e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig_{Entries 184788}

Mean 1.139e+04 RMS 123.3 Underflow 1.668e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All_{Entries 184788}

Mean 1059 RMS 3315 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped_{Entries 184788}

Mean -17.6 RMS 1.41 Underflow 0 Overflow 1.768e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig_{Entries 184788}

Mean 1.127e+04 RMS 99.59 Underflow 1.672e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All_{Entries 184788}

Mean 1123 RMS 3358 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped_{Entries 184788}

Mean 30.22 RMS 1.463 Underflow 0 Overflow 1.787e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig_{Entries 184788}

Mean 1.145e+04 RMS 104.6 Underflow 1.671e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All_{Entries 184788}

Mean 1102 RMS 3370 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped_{Entries 184788}

Mean -2.672 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 1.795e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig_{Entries 184788}

Mean 1.138e+04 RMS 123.5 Underflow 1.668e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All_{Entries 184788}

Mean 1094 RMS 3355 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped_{Entries 184788}

Mean -0.8957 RMS 0.6016 Underflow 0 Overflow 1.795e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig_{Entries 184788}

Mean 1.138e+04 RMS 109 Underflow 1.67e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All_{Entries 184788}

Mean 1087 RMS 3354 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped_{Entries 184788}

Mean -10.51 RMS 1.311 Underflow 0 Overflow 1.796e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig_{Entries 184788}

Mean 1.134e+04 RMS 117.2 Underflow 1.669e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All_{Entries 184788}

Mean 1104 RMS 3317 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped_{Entries 184788}

Mean 27.13 RMS 1.381 Underflow 0 Overflow 1.796e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig_{Entries 184788}

Mean 1.133e+04 RMS 112.3 Underflow 1.672e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All_{Entries 184788}

Mean 1127 RMS 3404 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped_{Entries 184788}

Mean -5.191 RMS 1.331 Underflow 0 Overflow 1.847e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig_{Entries 184788}

Mean 1.136e+04 RMS 133.3 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All_{Entries 184788}

Mean 1135 RMS 3416 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped_{Entries 184788}

Mean -1.627 RMS 1.144 Underflow 0 Overflow 1.847e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig_{Entries 184788}

Mean 1.14e+04 RMS 135.4 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All_{Entries 184788}

Mean 1172 RMS 3400 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped_{Entries 184788}

Mean 47.19 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 1.856e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig_{Entries 184788}

Mean 1.146e+04 RMS 118.2 Underflow 1.666e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All_{Entries 184788}

Mean 1117 RMS 3398 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped_{Entries 184788}

Mean -9.424 RMS 1.409 Underflow 0 Overflow 1.839e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig_{Entries 184788}

Mean 1.137e+04 RMS 128 Underflow 1.665e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All_{Entries 184788}

Mean 1136 RMS 3420 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped_{Entries 184788}

Mean -5.044 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 1.863e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig_{Entries 184788}

Mean 1.139e+04 RMS 144.7 Underflow 1.663e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All_{Entries 184788}

Mean 1117 RMS 3436 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped_{Entries 184788}

Mean -34.14 RMS 1.41 Underflow 0 Overflow 1.874e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig_{Entries 184788}

Mean 1.138e+04 RMS 152.8 Underflow 1.662e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All_{Entries 184788}

Mean 1126 RMS 3413 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped_{Entries 184788}

Mean -10.9 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 1.849e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig_{Entries 184788}

Mean 1.137e+04 RMS 137.8 Underflow 1.663e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All_{Entries 184788}

Mean 1128 RMS 3394 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped_{Entries 184788}

Mean -1.794 RMS 1.022 Underflow 0 Overflow 1.849e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig_{Entries 184788}

Mean 1.133e+04 RMS 134.2 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All_{Entries 184788}

Mean 1128 RMS 3415 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped_{Entries 184788}

Mean -6.736 RMS 1.392 Underflow 0 Overflow 1.852e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig_{Entries 184788}

Mean 1.14e+04 RMS 131.1 Underflow 1.664e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All_{Entries 184788}

Mean 1141 RMS 3371 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped_{Entries 184788}

Mean 34.24 RMS 1.384 Underflow 0 Overflow 1.8e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig_{Entries 184788}

Mean 1.141e+04 RMS 108.7 Underflow 1.668e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All_{Entries 184788}

Mean 1110 RMS 3425 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

310

410

510 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped_{Entries 184788}

Mean -32.66 RMS 1.5 Underflow 0 Overflow 1.863e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig_{Entries 184788}

Mean 1.139e+04 RMS 148.3 Underflow 1.663e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All_{Entries 184788}

Mean 1105 RMS 3386 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped_{Entries 184788}

Mean -17.19 RMS 1.383 Underflow 0 Overflow 1.879e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig_{Entries 184788}

Mean 1.134e+04 RMS 137.9 Underflow 1.666e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All_{Entries 184788}

Mean 1069 RMS 3289 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped_{Entries 184788}

Mean 12.75 RMS 1.405 Underflow 0 Overflow 1.742e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig_{Entries 184788}

Mean 1.131e+04 RMS 126.6 Underflow 1.675e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All_{Entries 184788}

Mean 999.6 RMS 3198 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped_{Entries 184788}

Mean 3.115 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 1.64e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

210

310

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig_{Entries 184788}

Mean 1.127e+04 RMS 75.74 Underflow 1.684e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All_{Entries 184788}

Mean 1039 RMS 3257 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped_{Entries 184788}

Mean 4.883 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 1.701e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig_{Entries 184788}

Mean 1.13e+04 RMS 95.95 Underflow 1.679e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All_{Entries 184788}

Mean 1027 RMS 3279 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped_{Entries 184788}

Mean -16.85 RMS 1.389 Underflow 0 Overflow 1.701e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig_{Entries 184788}

Mean 1.133e+04 RMS 96.49 Underflow 1.678e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All_{Entries 184788}

Mean 1055 RMS 3279 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped_{Entries 184788}

Mean 11.05 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 1.701e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig_{Entries 184788}

Mean 1.135e+04 RMS 110.8 Underflow 1.678e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All_{Entries 184788}

Mean 1020 RMS 3281 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped_{Entries 184788}

Mean -24.09 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 1.701e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig_{Entries 184788}

Mean 1.132e+04 RMS 101.7 Underflow 1.678e+05 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All_{Entries 184788}

Mean 1016 RMS 3244 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped_{Entries 184788}

Mean -4.579 RMS 1.323 Underflow 0 Overflow 1.73e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig_{Entries 184788}

Mean 1.135e+04 RMS 86.26 Underflow 1.682e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All_{Entries 184788}

Mean 1051 RMS 3285 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped_{Entries 184788}

Mean -1.212 RMS 0.619 Underflow 0 Overflow 1.742e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig_{Entries 184788}

Mean 1.131e+04 RMS 114.4 Underflow 1.676e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All_{Entries 184788}

Mean 1070 RMS 3270 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped_{Entries 184788}

Mean 28.59 RMS 1.659 Underflow 0 Overflow 1.706e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig_{Entries 184788}

Mean 1.134e+04 RMS 101.1 Underflow 1.678e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All_{Entries 184788}

Mean 1024 RMS 3262 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped_{Entries 184788}

Mean -15.11 RMS 1.414 Underflow 0 Overflow 1.701e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000

10

210

310

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig_{Entries 184788}

Mean 1.127e+04 RMS 100.2 Underflow 1.678e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All_{Entries 184788}

Mean 1052 RMS 3258 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped_{Entries 184788}

Mean 14.28 RMS 1.361 Underflow 0 Overflow 1.701e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig_{Entries 184788}

Mean 1.128e+04 RMS 100.1 Underflow 1.678e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All_{Entries 184788}

Mean 1025 RMS 3285 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped_{Entries 184788}

Mean -21.2 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 1.701e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1

10

210

310

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig_{Entries 184788}

Mean 1.134e+04 RMS 101.6 Underflow 1.678e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100

-40

-20

0

20

40

Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

11500

11550

11600

11650

11700

11750

11800

11850

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

11500

11550

11600

11650

11700

11750

11800

11850

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Signal RMS vs 12*FE+Chip