-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00All

Entries 620658 Mean 1284 RMS 4747 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Ped

Entries 620658 Mean 5.062 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 4.205e+04

FE0, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 0, ADC distribution FE0Chip00Sig

Entries 620658 Mean 1.89e+04 RMS 14.58 Underflow 5.787e+05 Overflow 0

FE0, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01All

Entries 620658 Mean 1258 RMS 4805 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Ped

Entries 620658 Mean -38.6 RMS 1.362 Underflow 0 Overflow 4.237e+04

FE0, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 1, ADC distribution FE0Chip01Sig

Entries 620658 Mean 1.907e+04 RMS 14.92 Underflow 5.786e+05 Overflow 0

FE0, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02All

Entries 620658 Mean 1358 RMS 4920 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Ped

Entries 620658 Mean -1.93 RMS 1.068 Underflow 0 Overflow 4.491e+04

FE0, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 2, ADC distribution FE0Chip02Sig

Entries 620658 Mean 1.917e+04 RMS 23.54 Underflow 5.767e+05 Overflow 0

FE0, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03All

Entries 620658 Mean 1378 RMS 4887 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Ped

Entries 620658 Mean 30.37 RMS 1.451 Underflow 0 Overflow 4.491e+04

FE0, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 3, ADC distribution FE0Chip03Sig

Entries 620658 Mean 1.911e+04 RMS 23.78 Underflow 5.768e+05 Overflow 0

FE0, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04All

Entries 620658 Mean 1345 RMS 4877 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Ped

Entries 620658 Mean -2.624 RMS 1.304 Underflow 0 Overflow 4.491e+04

FE0, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 4, ADC distribution FE0Chip04Sig

Entries 620658 Mean 1.903e+04 RMS 23.63 Underflow 5.768e+05 Overflow 0

FE0, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05All

Entries 620658 Mean 1357 RMS 4916 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Ped

Entries 620658 Mean -6.467 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 4.46e+04

FE0, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 5, ADC distribution FE0Chip05Sig

Entries 620658 Mean 1.909e+04 RMS 28.49 Underflow 5.763e+05 Overflow 0

FE0, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06All

Entries 620658 Mean 1279 RMS 4779 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Ped

Entries 620658 Mean -11.2 RMS 1.313 Underflow 0 Overflow 4.217e+04

FE0, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 6, ADC distribution FE0Chip06Sig

Entries 620658 Mean 1.899e+04 RMS 14.95 Underflow 5.785e+05 Overflow 0

FE0, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07All

Entries 620658 Mean 1299 RMS 4834 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Ped

Entries 620658 Mean -10.83 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 4.318e+04

FE0, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 7, ADC distribution FE0Chip07Sig

Entries 620658 Mean 1.916e+04 RMS 16.09 Underflow 5.783e+05 Overflow 0

FE0, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08All

Entries 620658 Mean 1391 RMS 4960 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Ped

Entries 620658 Mean 5.656 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 4.491e+04

FE0, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 8, ADC distribution FE0Chip08Sig

Entries 620658 Mean 1.915e+04 RMS 31.91 Underflow 5.757e+05 Overflow 0

FE0, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09All

Entries 620658 Mean 1397 RMS 4922 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Ped

Entries 620658 Mean 27.51 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 4.491e+04

FE0, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 9, ADC distribution FE0Chip09Sig

Entries 620658 Mean 1.911e+04 RMS 26.67 Underflow 5.763e+05 Overflow 0

FE0, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10All

Entries 620658 Mean 1335 RMS 4934 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Ped

Entries 620658 Mean -38.4 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 4.475e+04

FE0, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 10, ADC distribution FE0Chip10Sig

Entries 620658 Mean 1.907e+04 RMS 28.96 Underflow 5.761e+05 Overflow 0

FE0, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11All

Entries 620658 Mean 1376 RMS 4907 Underflow 0 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Ped

Entries 620658 Mean 15.18 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 4.457e+04

FE0, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE0, Chip 11, ADC distribution FE0Chip11Sig

Entries 620658 Mean 1.908e+04 RMS 27.75 Underflow 5.765e+05 Overflow 0

FE0, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00All

Entries 620658 Mean 1426 RMS 5034 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Ped

Entries 620658 Mean -1.339 RMS 0.8665 Underflow 0 Overflow 4.622e+04

FE1, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 0, ADC distribution FE1Chip00Sig

Entries 620658 Mean 1.918e+04 RMS 10.62 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE1, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01All

Entries 620658 Mean 1426 RMS 5008 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Ped

Entries 620658 Mean 5.142 RMS 1.327 Underflow 0 Overflow 4.626e+04

FE1, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 1, ADC distribution FE1Chip01Sig

Entries 620658 Mean 1.908e+04 RMS 10.5 Underflow 5.744e+05 Overflow 0

FE1, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02All

Entries 620658 Mean 1448 RMS 5023 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Ped

Entries 620658 Mean 20.66 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 4.648e+04

FE1, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 2, ADC distribution FE1Chip02Sig

Entries 620658 Mean 1.913e+04 RMS 11.07 Underflow 5.743e+05 Overflow 0

FE1, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03All

Entries 620658 Mean 1468 RMS 5043 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Ped

Entries 620658 Mean 33.75 RMS 1.432 Underflow 0 Overflow 4.658e+04

FE1, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 3, ADC distribution FE1Chip03Sig

Entries 620658 Mean 1.92e+04 RMS 11.75 Underflow 5.742e+05 Overflow 0

FE1, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04All

Entries 620658 Mean 1409 RMS 5023 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Ped

Entries 620658 Mean -25.12 RMS 1.309 Underflow 18 Overflow 4.68e+04

FE1, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 4, ADC distribution FE1Chip04Sig

Entries 620658 Mean 1.9e+04 RMS 15.62 Underflow 5.739e+05 Overflow 0

FE1, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05All

Entries 620658 Mean 1448 RMS 5024 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Ped

Entries 620658 Mean 13.24 RMS 1.382 Underflow 0 Overflow 4.682e+04

FE1, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 5, ADC distribution FE1Chip05Sig

Entries 620658 Mean 1.904e+04 RMS 17.58 Underflow 5.738e+05 Overflow 0

FE1, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06All

Entries 620658 Mean 1422 RMS 5003 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Ped

Entries 620658 Mean 3.01 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 4.626e+04

FE1, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 6, ADC distribution FE1Chip06Sig

Entries 620658 Mean 1.906e+04 RMS 10.51 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE1, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07All

Entries 620658 Mean 1397 RMS 4978 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Ped

Entries 620658 Mean -15.44 RMS 1.411 Underflow 0 Overflow 4.628e+04

FE1, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

FE1, Chip 7, ADC distribution FE1Chip07Sig

Entries 620658 Mean 1.894e+04 RMS 9.864 Underflow 5.744e+05 Overflow 0

FE1, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

610 FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08All

Entries 620658 Mean 1422 RMS 5012 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Ped

Entries 620658 Mean -2.102 RMS 1.17 Underflow 0 Overflow 4.639e+04

FE1, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 8, ADC distribution FE1Chip08Sig

Entries 620658 Mean 1.906e+04 RMS 11.19 Underflow 5.743e+05 Overflow 0

FE1, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09All

Entries 620658 Mean 1442 RMS 5006 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Ped

Entries 620658 Mean 16.75 RMS 1.484 Underflow 0 Overflow 4.66e+04

FE1, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 9, ADC distribution FE1Chip09Sig

Entries 620658 Mean 1.902e+04 RMS 12.4 Underflow 5.741e+05 Overflow 0

FE1, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10All

Entries 620658 Mean 1452 RMS 5038 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Ped

Entries 620658 Mean 12.5 RMS 1.391 Underflow 0 Overflow 4.682e+04

FE1, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE1, Chip 10, ADC distribution FE1Chip10Sig

Entries 620658 Mean 1.909e+04 RMS 18.32 Underflow 5.738e+05 Overflow 0

FE1, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11All

Entries 620658 Mean 1467 RMS 5016 Underflow 0 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Ped

Entries 620658 Mean 34.29 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 4.682e+04

FE1, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE1, Chip 11, ADC distribution FE1Chip11Sig

Entries 620658 Mean 1.903e+04 RMS 15.98 Underflow 5.738e+05 Overflow 0

FE1, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00All

Entries 620658 Mean 1251 RMS 4710 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Ped

Entries 620658 Mean 7.55 RMS 1.35 Underflow 0 Overflow 4.079e+04

FE2, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE2, Chip 0, ADC distribution FE2Chip00Sig

Entries 620658 Mean 1.909e+04 RMS 7.299 Underflow 5.802e+05 Overflow 0

FE2, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01All

Entries 620658 Mean 1265 RMS 4742 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Ped

Entries 620658 Mean 7.431 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 4.087e+04

FE2, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 1, ADC distribution FE2Chip01Sig

Entries 620658 Mean 1.915e+04 RMS 8.028 Underflow 5.799e+05 Overflow 0

FE2, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02All

Entries 620658 Mean 1221 RMS 4701 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Ped

Entries 620658 Mean -28.4 RMS 1.371 Underflow 0 Overflow 4.145e+04

FE2, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 2, ADC distribution FE2Chip02Sig

Entries 620658 Mean 1.893e+04 RMS 8.567 Underflow 5.798e+05 Overflow 0

FE2, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03All

Entries 620658 Mean 1262 RMS 4700 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Ped

Entries 620658 Mean 10.79 RMS 1.31 Underflow 0 Overflow 4.129e+04

FE2, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 3, ADC distribution FE2Chip03Sig

Entries 620658 Mean 1.893e+04 RMS 10.21 Underflow 5.797e+05 Overflow 0

FE2, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04All

Entries 620658 Mean 1277 RMS 4776 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Ped

Entries 620658 Mean -0.6884 RMS 0.7789 Underflow 0 Overflow 4.145e+04

FE2, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 4, ADC distribution FE2Chip04Sig

Entries 620658 Mean 1.913e+04 RMS 17.77 Underflow 5.792e+05 Overflow 0

FE2, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05All

Entries 620658 Mean 1266 RMS 4721 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Ped

Entries 620658 Mean 2.607 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 4.145e+04

FE2, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 5, ADC distribution FE2Chip05Sig

Entries 620658 Mean 1.891e+04 RMS 17.83 Underflow 5.792e+05 Overflow 0

FE2, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06All

Entries 620658 Mean 1220 RMS 4706 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Ped

Entries 620658 Mean -25.17 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 4.084e+04

FE2, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 6, ADC distribution FE2Chip06Sig

Entries 620658 Mean 1.901e+04 RMS 7.422 Underflow 5.801e+05 Overflow 0

FE2, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07All

Entries 620658 Mean 1273 RMS 4716 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Ped

Entries 620658 Mean 21.55 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 4.09e+04

FE2, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 7, ADC distribution FE2Chip07Sig

Entries 620658 Mean 1.905e+04 RMS 8.309 Underflow 5.799e+05 Overflow 0

FE2, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08All

Entries 620658 Mean 1261 RMS 4733 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Ped

Entries 620658 Mean 3.815 RMS 1.355 Underflow 0 Overflow 4.144e+04

FE2, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 8, ADC distribution FE2Chip08Sig

Entries 620658 Mean 1.91e+04 RMS 8.428 Underflow 5.798e+05 Overflow 0

FE2, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09All

Entries 620658 Mean 1268 RMS 4729 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

210

310

410

510

FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Ped

Entries 620658 Mean 12.64 RMS 1.416 Underflow 0 Overflow 4.086e+04

FE2, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 9, ADC distribution FE2Chip09Sig

Entries 620658 Mean 1.908e+04 RMS 8.349 Underflow 5.798e+05 Overflow 0

FE2, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10All

Entries 620658 Mean 1290 RMS 4749 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Ped

Entries 620658 Mean 19.81 RMS 1.357 Underflow 0 Overflow 4.145e+04

FE2, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE2, Chip 10, ADC distribution FE2Chip10Sig

Entries 620658 Mean 1.904e+04 RMS 18.05 Underflow 5.792e+05 Overflow 0

FE2, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11All

Entries 620658 Mean 1298 RMS 4758 Underflow 0 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Ped

Entries 620658 Mean 24.63 RMS 1.422 Underflow 0 Overflow 4.145e+04

FE2, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

FE2, Chip 11, ADC distribution FE2Chip11Sig

Entries 620658 Mean 1.908e+04 RMS 18.2 Underflow 5.792e+05 Overflow 0

FE2, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00All

Entries 620658 Mean 1246 RMS 4689 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Ped

Entries 620658 Mean 11.24 RMS 1.342 Underflow 0 Overflow 4.027e+04

FE3, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 0, ADC distribution FE3Chip00Sig

Entries 620658 Mean 1.906e+04 RMS 6.556 Underflow 5.804e+05 Overflow 0

FE3, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01All

Entries 620658 Mean 1240 RMS 4709 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Ped

Entries 620658 Mean -0.5234 RMS 0.869 Underflow 0 Overflow 4.034e+04

FE3, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 1, ADC distribution FE3Chip01Sig

Entries 620658 Mean 1.912e+04 RMS 6.882 Underflow 5.804e+05 Overflow 0

FE3, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02All

Entries 620658 Mean 1280 RMS 4701 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

210

310

410

510

FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Ped

Entries 620658 Mean 36.82 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 4.066e+04

FE3, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 2, ADC distribution FE3Chip02Sig

Entries 620658 Mean 1.907e+04 RMS 8.935 Underflow 5.801e+05 Overflow 0

FE3, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03All

Entries 620658 Mean 1260 RMS 4740 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Ped

Entries 620658 Mean 5.253 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 4.064e+04

FE3, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 3, ADC distribution FE3Chip03Sig

Entries 620658 Mean 1.917e+04 RMS 11.45 Underflow 5.801e+05 Overflow 0

FE3, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04All

Entries 620658 Mean 1247 RMS 4793 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Ped

Entries 620658 Mean -37.25 RMS 1.343 Underflow 0 Overflow 4.16e+04

FE3, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 4, ADC distribution FE3Chip04Sig

Entries 620658 Mean 1.914e+04 RMS 21.79 Underflow 5.791e+05 Overflow 0

FE3, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05All

Entries 620658 Mean 1265 RMS 4738 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Ped

Entries 620658 Mean -4.508 RMS 1.344 Underflow 0 Overflow 4.165e+04

FE3, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 5, ADC distribution FE3Chip05Sig

Entries 620658 Mean 1.894e+04 RMS 23.6 Underflow 5.791e+05 Overflow 0

FE3, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06All

Entries 620658 Mean 1225 RMS 4653 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Ped

Entries 620658 Mean 0.0895 RMS 1.165 Underflow 0 Overflow 4.032e+04

FE3, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 6, ADC distribution FE3Chip06Sig

Entries 620658 Mean 1.89e+04 RMS 6.423 Underflow 5.804e+05 Overflow 0

FE3, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07All

Entries 620658 Mean 1230 RMS 4678 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Ped

Entries 620658 Mean -1.248 RMS 0.7099 Underflow 0 Overflow 4.034e+04

FE3, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 7, ADC distribution FE3Chip07Sig

Entries 620658 Mean 1.901e+04 RMS 8.09 Underflow 5.805e+05 Overflow 0

FE3, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08All

Entries 620658 Mean 1250 RMS 4686 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Ped

Entries 620658 Mean 14.17 RMS 1.356 Underflow 0 Overflow 4.064e+04

FE3, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 8, ADC distribution FE3Chip08Sig

Entries 620658 Mean 1.903e+04 RMS 6.971 Underflow 5.803e+05 Overflow 0

FE3, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09All

Entries 620658 Mean 1232 RMS 4705 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Ped

Entries 620658 Mean -9.796 RMS 1.303 Underflow 0 Overflow 4.075e+04

FE3, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 9, ADC distribution FE3Chip09Sig

Entries 620658 Mean 1.907e+04 RMS 7.628 Underflow 5.803e+05 Overflow 0

FE3, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10All

Entries 620658 Mean 1264 RMS 4746 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Ped

Entries 620658 Mean -7.848 RMS 1.418 Underflow 0 Overflow 4.162e+04

FE3, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 10, ADC distribution FE3Chip10Sig

Entries 620658 Mean 1.898e+04 RMS 22.44 Underflow 5.791e+05 Overflow 0

FE3, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11All

Entries 620658 Mean 1279 RMS 4768 Underflow 0 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 210

310

410

510

FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Ped

Entries 620658 Mean 0.829 RMS 1.334 Underflow 0 Overflow 4.165e+04

FE3, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE3, Chip 11, ADC distribution FE3Chip11Sig

Entries 620658 Mean 1.906e+04 RMS 23.51 Underflow 5.79e+05 Overflow 0

FE3, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00All

Entries 620658 Mean 1282 RMS 4774 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Ped

Entries 620658 Mean -1.68 RMS 0.9507 Underflow 0 Overflow 4.194e+04

FE4, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 0, ADC distribution FE4Chip00Sig

Entries 620658 Mean 1.904e+04 RMS 8.764 Underflow 5.788e+05 Overflow 0

FE4, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01All

Entries 620658 Mean 1258 RMS 4758 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Ped

Entries 620658 Mean -19.21 RMS 1.361 Underflow 0 Overflow 4.212e+04

FE4, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 1, ADC distribution FE4Chip01Sig

Entries 620658 Mean 1.899e+04 RMS 8.163 Underflow 5.79e+05 Overflow 0

FE4, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02All

Entries 620658 Mean 1308 RMS 4820 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Ped

Entries 620658 Mean 6.064 RMS 1.305 Underflow 0 Overflow 4.234e+04

FE4, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 2, ADC distribution FE4Chip02Sig

Entries 620658 Mean 1.916e+04 RMS 11.08 Underflow 5.785e+05 Overflow 0

FE4, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03All

Entries 620658 Mean 1314 RMS 4818 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Ped

Entries 620658 Mean 10.8 RMS 1.306 Underflow 0 Overflow 4.237e+04

FE4, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 3, ADC distribution FE4Chip03Sig

Entries 620658 Mean 1.913e+04 RMS 12.13 Underflow 5.784e+05 Overflow 0

FE4, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04All

Entries 620658 Mean 1324 RMS 4838 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Ped

Entries 620658 Mean 9.541 RMS 1.336 Underflow 0 Overflow 4.295e+04

FE4, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 4, ADC distribution FE4Chip04Sig

Entries 620658 Mean 1.915e+04 RMS 20.21 Underflow 5.782e+05 Overflow 0

FE4, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05All

Entries 620658 Mean 1341 RMS 4877 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Ped

Entries 620658 Mean 10.39 RMS 1.3 Underflow 0 Overflow 4.3e+04

FE4, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 5, ADC distribution FE4Chip05Sig

Entries 620658 Mean 1.921e+04 RMS 21.45 Underflow 5.777e+05 Overflow 0

FE4, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06All

Entries 620658 Mean 1279 RMS 4768 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Ped

Entries 620658 Mean 0.8767 RMS 1.337 Underflow 0 Overflow 4.212e+04

FE4, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 6, ADC distribution FE4Chip06Sig

Entries 620658 Mean 1.908e+04 RMS 7.759 Underflow 5.791e+05 Overflow 0

FE4, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07All

Entries 620658 Mean 1304 RMS 4788 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Ped

Entries 620658 Mean 15.9 RMS 1.399 Underflow 0 Overflow 4.214e+04

FE4, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 7, ADC distribution FE4Chip07Sig

Entries 620658 Mean 1.911e+04 RMS 8.202 Underflow 5.788e+05 Overflow 0

FE4, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08All

Entries 620658 Mean 1288 RMS 4781 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Ped

Entries 620658 Mean -0.4648 RMS 1.025 Underflow 0 Overflow 4.232e+04

FE4, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 8, ADC distribution FE4Chip08Sig

Entries 620658 Mean 1.903e+04 RMS 9.79 Underflow 5.786e+05 Overflow 0

FE4, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09All

Entries 620658 Mean 1282 RMS 4794 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Ped

Entries 620658 Mean -14.09 RMS 1.407 Underflow 0 Overflow 4.23e+04

FE4, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 9, ADC distribution FE4Chip09Sig

Entries 620658 Mean 1.902e+04 RMS 12.18 Underflow 5.784e+05 Overflow 0

FE4, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

610 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10All

Entries 620658 Mean 1285 RMS 4836 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

210

310

410

510

FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Ped

Entries 620658 Mean -33.63 RMS 1.422 Underflow 0 Overflow 4.297e+04

FE4, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 10, ADC distribution FE4Chip10Sig

Entries 620658 Mean 1.902e+04 RMS 20.77 Underflow 5.777e+05 Overflow 0

FE4, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11All

Entries 620658 Mean 1315 RMS 4842 Underflow 0 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Ped

Entries 620658 Mean -5.837 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 4.3e+04

FE4, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE4, Chip 11, ADC distribution FE4Chip11Sig

Entries 620658 Mean 1.906e+04 RMS 21.83 Underflow 5.777e+05 Overflow 0

FE4, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00All

Entries 620658 Mean 1444 RMS 5010 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Ped

Entries 620658 Mean 24.32 RMS 1.377 Underflow 0 Overflow 4.613e+04

FE5, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 0, ADC distribution FE5Chip00Sig

Entries 620658 Mean 1.912e+04 RMS 6.252 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE5, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01All

Entries 620658 Mean 1407 RMS 4997 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Ped

Entries 620658 Mean -8.776 RMS 1.314 Underflow 0 Overflow 4.613e+04

FE5, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 1, ADC distribution FE5Chip01Sig

Entries 620658 Mean 1.904e+04 RMS 6.368 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE5, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02All

Entries 620658 Mean 1422 RMS 5010 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Ped

Entries 620658 Mean 2.521 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 4.613e+04

FE5, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 2, ADC distribution FE5Chip02Sig

Entries 620658 Mean 1.91e+04 RMS 6.407 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE5, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03All

Entries 620658 Mean 1414 RMS 4991 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Ped

Entries 620658 Mean 0.4492 RMS 1.247 Underflow 0 Overflow 4.612e+04

FE5, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 3, ADC distribution FE5Chip03Sig

Entries 620658 Mean 1.903e+04 RMS 6.334 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE5, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

410

510

610 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04All

Entries 620658 Mean 1414 RMS 5009 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Ped

Entries 620658 Mean -5.482 RMS 1.321 Underflow 0 Overflow 4.612e+04

FE5, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

10

210

310

410 FE5, Chip 4, ADC distribution FE5Chip04Sig

Entries 620658 Mean 1.909e+04 RMS 6.412 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE5, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05All

Entries 620658 Mean 1429 RMS 5017 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Ped

Entries 620658 Mean 0.5528 RMS 1.358 Underflow 0 Overflow 4.664e+04

FE5, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 5, ADC distribution FE5Chip05Sig

Entries 620658 Mean 1.904e+04 RMS 16.87 Underflow 5.741e+05 Overflow 0

FE5, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06All

Entries 620658 Mean 1413 RMS 4992 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10

210

310

410

510

FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Ped

Entries 620658 Mean -1.312 RMS 1.164 Underflow 0 Overflow 4.613e+04

FE5, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 6, ADC distribution FE5Chip06Sig

Entries 620658 Mean 1.903e+04 RMS 6.394 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE5, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07All

Entries 620658 Mean 1418 RMS 5002 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Ped

Entries 620658 Mean 0.4131 RMS 1.252 Underflow 0 Overflow 4.613e+04

FE5, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 7, ADC distribution FE5Chip07Sig

Entries 620658 Mean 1.907e+04 RMS 6.15 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE5, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08All

Entries 620658 Mean 1398 RMS 4979 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Ped

Entries 620658 Mean -12.56 RMS 1.353 Underflow 0 Overflow 4.613e+04

FE5, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 8, ADC distribution FE5Chip08Sig

Entries 620658 Mean 1.897e+04 RMS 6.217 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE5, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09All

Entries 620658 Mean 1403 RMS 5003 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Ped

Entries 620658 Mean -14.5 RMS 1.4 Underflow 0 Overflow 4.612e+04

FE5, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 9, ADC distribution FE5Chip09Sig

Entries 620658 Mean 1.906e+04 RMS 6.55 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE5, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10All

Entries 620658 Mean 1414 RMS 4979 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Ped

Entries 620658 Mean 3.069 RMS 1.351 Underflow 0 Overflow 4.624e+04

FE5, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 10, ADC distribution FE5Chip10Sig

Entries 620658 Mean 1.899e+04 RMS 6.42 Underflow 5.745e+05 Overflow 0

FE5, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11All

Entries 620658 Mean 1434 RMS 5012 Underflow 0 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Ped

Entries 620658 Mean 5.767 RMS 1.324 Underflow 0 Overflow 4.664e+04

FE5, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE5, Chip 11, ADC distribution FE5Chip11Sig

Entries 620658 Mean 1.902e+04 RMS 20.85 Underflow 5.74e+05 Overflow 0

FE5, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00All

Entries 620658 Mean 1330 RMS 4884 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Ped

Entries 620658 Mean -12.44 RMS 1.346 Underflow 0 Overflow 4.36e+04

FE6, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 0, ADC distribution FE6Chip00Sig

Entries 620658 Mean 1.91e+04 RMS 6.71 Underflow 5.771e+05 Overflow 0

FE6, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01All

Entries 620658 Mean 1320 RMS 4857 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Ped

Entries 620658 Mean -15.35 RMS 1.41 Underflow 0 Overflow 4.376e+04

FE6, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 1, ADC distribution FE6Chip01Sig

Entries 620658 Mean 1.899e+04 RMS 6.751 Underflow 5.771e+05 Overflow 0

FE6, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02All

Entries 620658 Mean 1351 RMS 4900 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Ped

Entries 620658 Mean -3.275 RMS 1.352 Underflow 0 Overflow 4.407e+04

FE6, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 2, ADC distribution FE6Chip02Sig

Entries 620658 Mean 1.908e+04 RMS 9.441 Underflow 5.766e+05 Overflow 0

FE6, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03All

Entries 620658 Mean 1380 RMS 4917 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Ped

Entries 620658 Mean 19.16 RMS 1.341 Underflow 0 Overflow 4.419e+04

FE6, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 3, ADC distribution FE6Chip03Sig

Entries 620658 Mean 1.914e+04 RMS 11.77 Underflow 5.765e+05 Overflow 0

FE6, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04All

Entries 620658 Mean 1352 RMS 4917 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Ped

Entries 620658 Mean -13.44 RMS 1.373 Underflow 0 Overflow 4.446e+04

FE6, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 4, ADC distribution FE6Chip04Sig

Entries 620658 Mean 1.906e+04 RMS 15.36 Underflow 5.762e+05 Overflow 0

FE6, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05All

Entries 620658 Mean 1366 RMS 4920 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

210

310

410

510

FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Ped

Entries 620658 Mean -0.5625 RMS 0.9467 Underflow 0 Overflow 4.446e+04

FE6, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 5, ADC distribution FE6Chip05Sig

Entries 620658 Mean 1.908e+04 RMS 16.31 Underflow 5.762e+05 Overflow 0

FE6, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06All

Entries 620658 Mean 1334 RMS 4865 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Ped

Entries 620658 Mean -4.116 RMS 1.348 Underflow 0 Overflow 4.374e+04

FE6, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 6, ADC distribution FE6Chip06Sig

Entries 620658 Mean 1.902e+04 RMS 6.813 Underflow 5.77e+05 Overflow 0

FE6, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07All

Entries 620658 Mean 1298 RMS 4844 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Ped

Entries 620658 Mean -35.19 RMS 1.404 Underflow 0 Overflow 4.379e+04

FE6, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 7, ADC distribution FE6Chip07Sig

Entries 620658 Mean 1.891e+04 RMS 6.911 Underflow 5.77e+05 Overflow 0

FE6, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08All

Entries 620658 Mean 1361 RMS 4866 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Ped

Entries 620658 Mean 17.19 RMS 1.37 Underflow 0 Overflow 4.414e+04

FE6, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 8, ADC distribution FE6Chip08Sig

Entries 620658 Mean 1.899e+04 RMS 8.834 Underflow 5.767e+05 Overflow 0

FE6, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 10

210

310

410

510

610 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09All

Entries 620658 Mean 1325 RMS 4879 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Ped

Entries 620658 Mean -24.76 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 4.428e+04

FE6, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 9, ADC distribution FE6Chip09Sig

Entries 620658 Mean 1.896e+04 RMS 10.7 Underflow 5.765e+05 Overflow 0

FE6, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10All

Entries 620658 Mean 1359 RMS 4915 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

310

410

510

FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Ped

Entries 620658 Mean -6.498 RMS 1.347 Underflow 0 Overflow 4.446e+04

FE6, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 10, ADC distribution FE6Chip10Sig

Entries 620658 Mean 1.905e+04 RMS 16.52 Underflow 5.762e+05 Overflow 0

FE6, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 210

310

410

510

610 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11All

Entries 620658 Mean 1337 RMS 4890 Underflow 0 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Ped

Entries 620658 Mean -21.07 RMS 1.317 Underflow 0 Overflow 4.446e+04

FE6, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE6, Chip 11, ADC distribution FE6Chip11Sig

Entries 620658 Mean 1.894e+04 RMS 16.98 Underflow 5.762e+05 Overflow 0

FE6, Chip 11, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00All

Entries 620658 Mean 1788 RMS 5503 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Ped

Entries 620658 Mean 27.09 RMS 1.332 Underflow 0 Overflow 5.809e+04

FE7, Chip 0, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 0, ADC distribution FE7Chip00Sig

Entries 620658 Mean 1.9e+04 RMS 17.27 Underflow 5.631e+05 Overflow 0

FE7, Chip 0, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01All

Entries 620658 Mean 1820 RMS 5551 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Ped

Entries 620658 Mean 38 RMS 1.302 Underflow 0 Overflow 5.917e+04

FE7, Chip 1, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 1, ADC distribution FE7Chip01Sig

Entries 620658 Mean 1.915e+04 RMS 19.13 Underflow 5.629e+05 Overflow 0

FE7, Chip 1, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02All

Entries 620658 Mean 1795 RMS 5513 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Ped

Entries 620658 Mean 30.61 RMS 1.405 Underflow 0 Overflow 5.841e+04

FE7, Chip 2, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 2, ADC distribution FE7Chip02Sig

Entries 620658 Mean 1.905e+04 RMS 10.08 Underflow 5.633e+05 Overflow 0

FE7, Chip 2, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03All

Entries 620658 Mean 1779 RMS 5542 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Ped

Entries 620658 Mean -2.011 RMS 1.081 Underflow 0 Overflow 5.825e+04

FE7, Chip 3, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 3, ADC distribution FE7Chip03Sig

Entries 620658 Mean 1.902e+04 RMS 12.81 Underflow 5.626e+05 Overflow 0

FE7, Chip 3, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04All

Entries 620658 Mean 1779 RMS 5539 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Ped

Entries 620658 Mean -1.4 RMS 1.384 Underflow 0 Overflow 5.816e+04

FE7, Chip 4, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 4, ADC distribution FE7Chip04Sig

Entries 620658 Mean 1.901e+04 RMS 13.13 Underflow 5.625e+05 Overflow 0

FE7, Chip 4, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05All

Entries 620658 Mean 1782 RMS 5571 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 5, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Ped

Entries 620658 Mean -9.042 RMS 1.273 Underflow 0 Overflow 5.821e+04

FE7, Chip 5, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 5, ADC distribution FE7Chip05Sig

Entries 620658 Mean 1.911e+04 RMS 12.49 Underflow 5.625e+05 Overflow 1

FE7, Chip 5, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06All

Entries 620658 Mean 1778 RMS 5552 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Ped

Entries 620658 Mean -0.8361 RMS 0.9034 Underflow 0 Overflow 5.854e+04

FE7, Chip 6, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 6, ADC distribution FE7Chip06Sig

Entries 620658 Mean 1.912e+04 RMS 17.81 Underflow 5.63e+05 Overflow 0

FE7, Chip 6, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07All

Entries 620658 Mean 1775 RMS 5540 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Ped

Entries 620658 Mean -4.02 RMS 1.363 Underflow 0 Overflow 5.917e+04

FE7, Chip 7, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 7, ADC distribution FE7Chip07Sig

Entries 620658 Mean 1.905e+04 RMS 15.99 Underflow 5.628e+05 Overflow 0

FE7, Chip 7, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08All

Entries 620658 Mean 1817 RMS 5568 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

210

310

410

510

FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Ped

Entries 620658 Mean 22.42 RMS 1.279 Underflow 0 Overflow 5.839e+04

FE7, Chip 8, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 8, ADC distribution FE7Chip08Sig

Entries 620658 Mean 1.909e+04 RMS 14.34 Underflow 5.623e+05 Overflow 0

FE7, Chip 8, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09All

Entries 620658 Mean 1775 RMS 5534 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Ped

Entries 620658 Mean -3.426 RMS 1.339 Underflow 0 Overflow 5.814e+04

FE7, Chip 9, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 9, ADC distribution FE7Chip09Sig

Entries 620658 Mean 1.9e+04 RMS 13.16 Underflow 5.626e+05 Overflow 0

FE7, Chip 9, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10All

Entries 620658 Mean 1795 RMS 5549 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Ped

Entries 620658 Mean 11.63 RMS 1.345 Underflow 0 Overflow 5.814e+04

FE7, Chip 10, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 10, ADC distribution FE7Chip10Sig

Entries 620658 Mean 1.906e+04 RMS 13.3 Underflow 5.625e+05 Overflow 0

FE7, Chip 10, ADC distribution

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 1

10

210

310

410

510

610 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11All

Entries 620658 Mean 1785 RMS 5536 Underflow 0 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

10

210

310

410

510

FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Ped

Entries 620658 Mean 5.238 RMS 1.341 Underflow 1 Overflow 5.828e+04

FE7, Chip 11, ADC distribution

18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 1

10

210

310

410 FE7, Chip 11, ADC distribution FE7Chip11Sig

Entries 620658 Mean 1.901e+04 RMS 12.75 Underflow 5.625e+05 Overflow 0

FE7, Chip 11, ADC distribution

0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Pedestal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Pedestal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18900

18950

19000

19050

19100

19150

19200

Raw signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30

Raw signal RMS vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100

18900

18950

19000

19050

19100

19150

19200

Signal vs 12*FE+Chip

0 20 40 60 80 100 5

10

15

20

25

30

Signal RMS vs 12*FE+Chip