(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600

(MeV) tot 2:1 E

0 100 200 300 400 500

/keV

entries N

0

100

200

300

400

500

600