MYSQL_PASSWORD=redacted
SITE_NAME=UKI-LT2-IC-HEP
GLITE_LB_SUPER_USERS=/C=UK/O=eScience/OU=Imperial/L=Physics/CN=wms02.grid.hep.ph.ic.ac.uk/emailAddress=lcg-site-admin@imperial.ac.uk
GLITE_LB_RTM_ENABLED=true
GLITE_LB_RTM_DN="/C=UK/O=eScience/OU=Imperial/L=Physics/CN=rtmsrv00.hep.ph.ic.ac.uk"
# new
GLITE_LB_WMS_DN="/C=UK/O=eScience/OU=Imperial/L=Physics/CN=wms02.grid.hep.ph.ic.ac.uk/emailAddress=lcg-site-admin@imperial.ac.uk"
GLITE_LB_AUTHZ_REGISTER_JOBS=".*"
