# check this
BDII_DELETE_DELAY=0
WMS_CONF_FILE_OVERWRITE=true


MY_DOMAIN=grid.hep.ph.ic.ac.uk

# =================================================


BDII_HOST=topbdii.grid.hep.ph.ic.ac.uk


WMS_HOST=wms02.$MY_DOMAIN
LB_HOST=wmslb02.$MY_DOMAIN:9000


# =================================================

USERS_CONF=/opt/glite/yaim/siteinfo/users.conf
GROUPS_CONF=/opt/glite/yaim/siteinfo/groups.conf
FUNCTIONS_DIR=/opt/glite/yaim/functions
YAIM_LOGGING_LEVEL=3

# =================================================


MYSQL_PASSWORD=[removed]

# =================================================

JAVA_LOCATION="/usr/lib/jvm/"

# Set this to '/dev/null' or some other dir if you want
# to turn off yaim installation of cron jobs
CRON_DIR=/etc/cron.d

GLOBUS_TCP_PORT_RANGE="20000,25000"


# ====================================================
SITE_EMAIL=[redacted]
SITE_NAME=UKI-LT2-IC-HEP
SITE_LOC="London, UK"
SITE_LAT=51.49945300341785
SITE_LONG=-0.17897844314575195
SITE_WEB="http://www.hep.ph.ic.ac.uk/e-science/"
SITE_TIER="TIER 2"
SITE_SUPPORT_SITE="RAL-LCG2"

# ====================================================

GRIDFTP_CONNECTIONS_MAX=500


# this is meant to be vaguely aphabetical

VOS="atlas biomed calice camont cernatschool.org cedar cms dteam dzero fusion hone ilc lhcb minos.vo.gridpp.ac.uk na62.vo.gridpp.ac.uk ngs.ac.uk ops pheno supernemo.vo.eu-egee.org snoplus.snolab.ca sedi.brunel.ac.uk t2k.org vo.londongrid.ac.uk vo.northgrid.ac.uk vo.southgrid.ac.uk vo.landslides.mossaic.org mice"



# not sure SE_LIST makes much sense either

SE_LIST='gfe02.grid.hep.ph.ic.ac.uk'  

VO_ATLAS_VOMS_SERVERS='vomss://voms.cern.ch:8443/voms/atlas?/atlas/'
VO_ATLAS_VOMSES="'atlas lcg-voms.cern.ch 15001 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=lcg-voms.cern.ch atlas 24' 'atlas voms.cern.ch 15001 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=voms.cern.ch atlas 24' 'atlas vo.racf.bnl.gov 15003 /DC=org/DC=doegrids/OU=Services/CN=vo.racf.bnl.gov atlas 24'"
VO_ATLAS_VOMS_CA_DN="'/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority' '/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority' '/DC=org/DC=DOEGrids/OU=Certificate Authorities/CN=DOEGrids CA 1'"


VO_BIOMED_VOMS_SERVERS="vomss://voms-biomed.in2p3.fr:8443/voms/biomed?/biomed"
VO_BIOMED_VOMSES="'biomed cclcgvomsli01.in2p3.fr 15000 /O=GRID-FR/C=FR/O=CNRS/OU=CC-IN2P3/CN=cclcgvomsli01.in2p3.fr biomed'"
VO_BIOMED_VOMS_CA_DN="/C=FR/O=CNRS/CN=GRID2-FR"


VO_CALICE_VOMS_SERVERS="'vomss://grid-voms.desy.de:8443/voms/calice?/calice/'"
VO_CALICE_VOMSES="'calice grid-voms.desy.de 15102 /C=DE/O=GermanGrid/OU=DESY/CN=host/grid-voms.desy.de calice'"
VO_CALICE_VOMS_CA_DN='/C=DE/O=GermanGrid/CN=GridKa-CA'


VO_CEDAR_VOMS_SERVERS="vomss://voms.gridpp.ac.uk:8443/voms/cedar?/cedar/"
VO_CEDAR_VOMSES="'cedar voms.gridpp.ac.uk 15006 C=UK/O=eScience/OU=Manchester/L=HEP/CN=voms.gridpp.ac.uk cedar'"
VO_CEDAR_VOMS_CA_DN="/C=UK/O=eScienceCA/OU=Authority/CN=UK e-Science CA 2B"


VO_CMS_VOMS_SERVERS='vomss://voms.cern.ch:8443/voms/cms?/cms/'
VO_CMS_VOMSES="'cms lcg-voms.cern.ch 15002 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=lcg-voms.cern.ch cms 24' 'cms voms.cern.ch 15002 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=voms.cern.ch cms 24'"
VO_CMS_VOMS_CA_DN="'/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority' '/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority'"


VO_DTEAM_VOMS_SERVERS="'vomss://voms.hellasgrid.gr:8443/voms/dteam?/dteam/'"
VO_DTEAM_VOMSES="'dteam voms.hellasgrid.gr 15004 /C=GR/O=HellasGrid/OU=hellasgrid.gr/CN=voms.hellasgrid.gr dteam 24' 'dteam voms2.hellasgrid.gr 15004  /C=GR/O=HellasGrid/OU=hellasgrid.gr/CN=voms2.hellasgrid.gr dteam 24'"
VO_DTEAM_VOMS_CA_DN="'/C=GR/O=HellasGrid/OU=Certification Authorities/CN=HellasGrid CA 2006' '/C=GR/O=HellasGrid/OU=Certification Authorities/CN=HellasGrid CA 2006'"


VO_DZERO_VOMS_SERVERS="'vomss://voms.fnal.gov:8443/voms/dzero?/dzero/'"
VO_DZERO_VOMSES="'dzero voms.fnal.gov 15002 /DC=org/DC=doegrids/OU=Services/CN=http/voms.fnal.gov dzero'"
VO_DZERO_VOMS_CA_DN="'/DC=org/DC=DOEGrids/OU=Certificate Authorities/CN=DOEGrids CA 1'"

VO_FUSION_VOMS_SERVERS="'vomss://voms-prg.bifi.unizar.es:8443/voms/fusion?/fusion/'"
VO_FUSION_VOMSES="'fusion voms-prg.bifi.unizar.es 15001 /DC=es/DC=irisgrid/O=bifi-unizar/CN=voms-prg.bifi.unizar.es fusion'"
VO_FUSION_VOMS_CA_DN="'/DC=es/DC=irisgrid/CN=IRISGridCA'"


VO_HONE_VOMS_SERVERS="'vomss://grid-voms.desy.de:8443/voms/hone?/hone/'"
VO_HONE_VOMSES="'hone grid-voms.desy.de 15106 /C=DE/O=GermanGrid/OU=DESY/CN=host/grid-voms.desy.de hone'"
VO_HONE_VOMS_CA_DN='/C=DE/O=GermanGrid/CN=GridKa-CA'


VO_ILC_VOMS_SERVERS="'vomss://grid-voms.desy.de:8443/voms/ilc?/ilc/'"
VO_ILC_VOMSES="'ilc grid-voms.desy.de 15110 /C=DE/O=GermanGrid/OU=DESY/CN=host/grid-voms.desy.de ilc'"
VO_ILC_VOMS_CA_DN='/C=DE/O=GermanGrid/CN=GridKa-CA'


VO_LHCB_VOMS_SERVERS='vomss://voms.cern.ch:8443/voms/lhcb?/lhcb/'
VO_LHCB_VOMSES="'lhcb lcg-voms.cern.ch 15003 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=lcg-voms.cern.ch lhcb 24' 'lhcb voms.cern.ch 15003 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=voms.cern.ch lhcb 24'"
VO_LHCB_VOMS_CA_DN="'/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority' '/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority'"

VO_MICE_VOMS_SERVERS='vomss://voms.gridpp.ac.uk:8443/voms/mice/'
VO_MICE_VOMSES='mice voms.gridpp.ac.uk 15001" /C=UK/O=eScience/OU=Manchester/L=HEP/CN=voms.gridpp.ac.uk mice'
VO_MICE_VOMS_CA_DN='/C=UK/O=eScienceCA/OU=Authority/CN=UK e-Science CA 2B'



VO_OPS_VOMS_SERVERS="vomss://voms.cern.ch:8443/voms/ops?/ops/"
VO_OPS_VOMSES="'ops lcg-voms.cern.ch 15009 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=lcg-voms.cern.ch ops 24' 'ops voms.cern.ch 15004 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=voms.cern.ch ops 24'"
VO_OPS_VOMS_CA_DN="'/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority' '/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority'"


VO_PHENO_VOMS_SERVERS="vomss://voms.gridpp.ac.uk:8443/voms/pheno?/pheno/"
VO_PHENO_VOMSES="'pheno voms.gridpp.ac.uk 15011 /C=UK/O=eScience/OU=Manchester/L=HEP/CN=voms.gridpp.ac.uk pheno'"
VO_PHENO_VOMS_CA_DN="/C=UK/O=eScienceCA/OU=Authority/CN=UK e-Science CA 2B"

